en	Assembly Station
cs	Montážní Stanice

en	Basic Matter Mover
cs	Základní Teleporter Hmoty

en	CryoChilled
cs	Mrazivá

en	Crystal Clock
cs	Krystalové Hodiny

en	Excavator
cs	Rypadlo

en	Experimental Pod
cs	Experimentální Modul

en	Flesh
cs	Krémová

en	High-end machine
cs	Špičkový Stroj

en	Imbued
cs	Obohacené

en	Infused
cs	Nasycené

en	Jet Turbine Generátor
cs	Turbínový Generátor

en	Marine
cs	Světle-modrá

en	Mesh Weaver
cs	Vázací Stroj

en	PCB
cs	Plošné Spoje

en	Power Booster
cs	Energetický Posilovač

en	Power Storage Block
cs	Napájecí Blok

en	Research Assembler
cs	Výzkumný Kombinátor

en	Siding
cs	Obložení