en	'Interact'
ru	«Взаимодействие»

en	AI Mover
ru	Робот-носильщик

en	Airbone Particulate Compressor
ru	Компрессор воздушных примесей

en	Airbone Particulate Extractor
ru	Экстрактор воздушных примесей

en	AirLock
ru	Шлюз

en	Alloyed
ru	Легированный

en	Ampule
ru	Ампула

en	Ampule Crafter
ru	Ампульный Станок

en	Ampule Dispenser
ru	Ампульный Дозатор

en	Antimatter
ru	антиматерия, анигиляция

en	Arc Smelter upgrade
ru	Надстройка Дуговой Плавильни

en	ARTHER
ru	АРЧЕР

en	Automate
ru	Автомат.

en	Basic Ampule Crafter
ru	Базовый Ампульный Станок

en	Basic MedBay
ru	Базовая Медкапсула

en	BaubleBerry
ru	Бездельягода

en	Bender Plant
ru	Гибочный станок

en	Blast Furnaces
ru	Доменные печи

en	Build Gun
ru	Строительная Пушка

en	Build-To-Me
ru	Строй-ко-Мне

en	C5
ru	ЦКК

en	Calmer
ru	Успокоитель

en	Care Package
ru	Бонус набор

en	Cargo Lift Controller
ru	Контроллер Грузового Лифта

en	Cargo Pod
ru	Грузовая Капсула

en	CCCCC
ru	ЦКК

en	Central Power Hub
ru	Центральный Энергетический Концентратор

en	Chargeable Explosive
ru	Заряжаемая Взрывчатка

en	Chromed
ru	Хромированный

en	Chromium
ru	Хром

en	Coal Enricher
ru	Обогатитель Угля

en	Coiler Plant
ru	Намотчик

en	Cold Cavern Climate Control Centre
ru	Центр Климат-Контроля Холодных Пещер

en	Cold Caverns
ru	Холодные Пещеры

en	Constitution
ru	Телосложение

en	Construction Paste
ru	Строительная Паста

en	Construction Paste Grinder
ru	Пастомешалка

en	ConstructoBot
ru	СтройБот

en	Continous Casting Basin
ru	Машина непрерывного литья

en	Coppator
ru	Медировый

en	CoxComb
ru	Расчешина

en	CPH
ru	ЦЭК

en	Creep
ru	Ползун

en	Creep Spawner
ru	Источник ползунов

en	Cromize
ru	Кромитовый

en	Cryo Hopper
ru	Крио-Бункер

en	Cryo Inferno
ru	Крио-Инферно

en	CryoPlasm
ru	КриоПлазма

en	CryoPlasm Inferno
ru	Крио-Инферно

en	CryoPlasm Melter
ru	Криоплазменный Плавильщик

en	CryoPlasma
ru	Криоплазма

en	CryoSpawner
ru	Источника КриоПлазмы

en	Crystal Coal Infuser
ru	Насытитель Угля

en	Crystal Fiber Mesh
ru	Кристалловолоконная Сеть

en	Crystal Mesh Weaver
ru	Сетеплёт

en	Cutter Head
ru	Фреза

en	DigiStruct
ru	Цифрострукция

en	Drill Motor
ru	Буровой привод

en	Drop Pod
ru	Грузовая Капсула

en	Drop Pods
ru	Грузовая Капсула

en	Emergency Light
ru	Мигалка

en	Experimental Pod
ru	Экспериментальная Ячейка

en	Experimental Pods
ru	Экспериментальные Ячейки

en	FALCOR
ru	ФАЛКОР

en	FALCOR Bomber
ru	ФАЛКОР-бомбардировщик

en	Feed ore
ru	Загруз. руду

en	Flatland
ru	Равнина

en	Fluid Pipe
ru	Жидкостная Труба

en	Fluid Pipes
ru	Жидкостные трубы

en	Focusing Lens
ru	Фокусирующая Линза

en	Freezon
ru	Морозон

en	Freezon Gas
ru	Морозоновый Газ

en	Freezon Injector
ru	Инжектор Морозона

en	Frozen Factory
ru	Морозная Фабрика

en	Fuel Compressor
ru	Топливный Компрессор

en	Fusion
ru	плавящий

en	Fusion
ru	плавящий, термоядерный

en	Garbage Thief
ru	Мусорокрад

en	Gas Storage
ru	Резервуар Примесей

en	Geothermal
ru	Геотермальный

en	Geothermal Generator
ru	Геотермальный Генератор

en	Glow Stick
ru	Светящаяся Палочка

en	GlowShroom
ru	Светогриб

en	GlowStick
ru	Светящаяся Палочка

en	Goldenrod
ru	Золорутовый

en	GoopyDangler
ru	Слизентяй

en	H.E.I.S.T.
ru	Hopper Emptying Inventory Storage Transporter

en	H.E.I.S.T.
ru	В.О.Р.

en	H.E.I.S.T.
ru	Высокоинтеллектуальный Опустошитель Рюкзака

en	H.E.I.S.T.
ru	В.О.Р.

en	Hard Rock Grinder
ru	Дробилка Твёрдой Породы

en	Hardened
ru	закаленный

en	Hardened Resin
ru	Твёрдая Смола

en	HECF
ru	ВЭКТ

en	HerbiCor
ru	Гербикор

en	Hiemal
ru	Морозный

en	High Energy Composite Fuel
ru	Высокоэнергетическое Композитное Топливо

en	High Octane Fuel
ru	Высокооктановое Топливо

en	Hivemind
ru	Разум Роя

en	HoloBase
ru	ГолоБаза

en	Hopper
ru	Бункер

en	Hopper Emptying Inventory Storage Transporter
ru	Высокоинтеллектуальный Опустошитель Рюкзака

en	hotbar
ru	панель быстрого доступа

en	Infused
ru	Насыщенный

en	Ironide
ru	Железитный

en	Jet Turbine Generator
ru	Газотурбинный Генератор

en	Lancer
ru	Копьё

en	Laser Energy Transmitters
ru	Лазерные ЭнергоПередатчики

en	Laser Power Transmitter
ru	Лазерный ЭнергоПередатчик

en	Laser Power Transmitters
ru	Лазерный ЭнергоПередатчик

en	Laser Resin Liquifier
ru	Разжижитель Смолы

en	LeafyDangler
ru	Листенивец

en	Lightweight Machine Housing
ru	Лёгкий Корпус

en	Lightweight Machine Plate
ru	Лёгкая Пластина

en	Lithium Coil Charger
ru	Зарядник Литиевых Катушек

en	Location Marker
ru	Координатная Метка

en	Logistics FALCOR
ru	Логистический ФАЛКОР

en	Low-grade Steel Bars
ru	Низкокачественные Стальные Слитки

en	LPT
ru	ЛЭП

en	Macerator
ru	Измельчитель

en	Machine Block
ru	машинный блок

en	Machine Blocks
ru	машинные блоки

en	Magma Bore
ru	Магма-Бур

en	magma caverns
ru	Магмовые Пещеры

en	Magma Storage
ru	Хранилище Магмы

en	MagmaBore
ru	Магма-Бур

en	Magnetic
ru	магнитный

en	Mandragora
ru	мандрагора

en	Manufacturing plant
ru	Завод

en	Mass Storage
ru	Склад

en	Mass Storage Crate
ru	Ящик Склада

en	Mass Storage Crates
ru	Ящики Склада

en	mass storage stocking port
ru	Регулируемый Порт Склада

en	Mass Storage Units
ru	Модули Склада

en	Matter Mover
ru	Переносчик Материи

en	Matter Movers
ru	Переносчики Материи

en	Maximum Power Transfer Rate
ru	Макс. скорость передачи энергии

en	Mesh Weaver
ru	Сетеплёт

en	Minecart
ru	Вагонетка

en	Mini Hopper
ru	Мини-Бункер

en	Missile Turret
ru	Ракетная Турель

en	Molybdenum
ru	Молибден

en	Motor
ru	Привод

en	mutator
ru	мутатор

en	Nano Disintegrator
ru	Нано-дезинтегратор

en	NanoDisintegrator
ru	Нано-дезинтегратор

en	Not relevant
ru	Не имеет значения

en	OET
ru	ОПЭ

en	Orbital Energy Transmitter
ru	Орбитальный Передатчик Энергии

en	Orbital RailGun
ru	Орбитальный Рельсотрон

en	Ore Scanner
ru	Сканер

en	Ore Smelter
ru	Плавильня

en	Ore Thief
ru	Рудокрад

en	Organic Coal Enricher
ru	Обогатитель Угля

en	Organic Lens
ru	органическая линза

en	Organic Matter
ru	Органика

en	Overclocked Crystal Clock
ru	Разогнанный Кристалл

en	Overclocked Crystal Clocks
ru	Разогнанные Кристаллы

en	Overmind
ru	Сверхразум

en	Paint Gun
ru	Краскопульт

en	Particle Compressor
ru	Компрессор Примесей

en	Particle Filter
ru	Фильтр Примесей

en	Particle Storage
ru	Резервуар Примесей

en	Particulate Filter
ru	Примесный Фильтр

en	PCB
ru	ПП

en	Plasma Head Charger
ru	Зарядник Плазменных Фрез

en	Plastic Pellets
ru	Пластиковые Гранулы

en	Plate
ru	Пластина

en	plentiful
ru	Изобильно

en	Power Booster
ru	Энергоячейка

en	Power Capacity
ru	Энергоёмкость

en	Power Storage
ru	Энергохранилище

en	Power Usage
ru	Потребляемая Энергия

en	PPS
ru	Э/с

en	Printed Circuit Board
ru	Печатная плата

en	Priority Splitter
ru	Обходной Разделитель

en	Production Scanner
ru	Сканер Продукции

en	PTG
ru	ПТГ

en	Rack Rail
ru	Направляющие

en	RackRail
ru	Направляющие

en	Ray Gun
ru	Лучевое ружьё

en	recipie
ru	рецепт

en	recipies
ru	рецепты

en	Refined Liquid Resin
ru	Очищенная Жидкая Смола

en	Refinery Controller
ru	Контроллер Биореактора

en	Refinery Reactor Vat
ru	Биореактор

en	Research Parts
ru	Исследовательские Компоненты

en	Research Station
ru	Исследовательская Станция

en	Rosteeld
ru	Ростальтовый

en	Ruined Organic Matter
ru	Испорченная Органика

en	Rush Mode
ru	Режим Спешки

en	Scarce
ru	Скудно

en	self crafting
ru	Производство вручную

en	ServoMotor
ru	Сервомотор

en	Sky Islands
ru	Небесные Острова

en	Slime
ru	Слизень

en	Slime Attractor
ru	Слизневой Манок

en	Slimes
ru	Слизни

en	Smelter
ru	Печь

en	Solar Panel
ru	Солнечная Батарея

en	Specifications
ru	Характеристики

en	SpiderBot
ru	ПаукоБот

en	SpiderBot Base
ru	Док-станция ПаукоБота

en	SpiderBot Core Charger
ru	Зарядник ПаукоБота

en	SpiderBot Power Core
ru	Энергоядро ПаукоБота

en	Spoiled Organic Remains
ru	Гнилая Органика

en	Spoiled Organic Remains
ru	Гнилая Органика

en	Steel Alloy Smelter
ru	Сталеплавильня

en	Stenforcer
ru	Стенлитовый

en	Storage Hopper
ru	Хранилище

en	Storage Hopper
ru	Накопительный Бункер

en	StorageHopper
ru	Накопительный Бункер

en	Sugalite
ru	Сугалит

en	Super Dig
ru	СуперБур

en	SUPER H.E.I.S.T.
ru	Супер-ГРАБИ

en	Threat Agitator
ru	Усилитель Угрозы

en	Threat Agitator
ru	Усилитель Угрозы

en	Threat Reducer
ru	Успокоитель

en	Threat Scanner
ru	Сканер Угроз

en	Tindron
ru	Оловронный

en	Titaniux
ru	Никтановый

en	Toxic Filter
ru	Противогаз

en	Transport Pipe
ru	Транспортная Труба

en	Transport Pipe Filter
ru	Фильтр Транспортной Трубы

en	Trencher Drill
ru	Траншейный Бур

en	Tri Seed
ru	Тризерн

en	TriSeed
ru	Тризерн

en	TundraBreath
ru	Тундровей

en	Ultron
ru	Ультроновый

en	UnderGrump
ru	Подворч

en	Zipper Merge
ru	Объединитель

en	Никтановый
ru	Titaniux

en	Оre Еxtractor
ru	Экстрактор Руды

en	Центр Климатического Контроля
ru	Climate Control Centre