en	ConstructoBot Coppator Leg
it	Gambe in Rame del AutoCostruttore

en	ConstructoBot Ultron Chassis
it	Telaio AutoCostruttore Ultron

en	ConstructoBot Cromize Chassis
it	Telaio AutoCostruttore Cromato

en	ConstructoBot Stenforcer Chassis
it	Telaio Autoscostruttore Stenforcer

en	ConstructoBot Titaniux Chassis
it	Telaio Autocostruttore in Titanio

en	ConstructoBot Rosteeld Chassis
it	Telaio AutoCostruttore Rosteeld

en	ConstructoBot Goldenrod Chassis
it	Telaio AutoCostruttore Astadorata

en	ConstructoBot Ironide Chassis
it	Telaio AutoCostruttore in Ferro

en	ConstructoBot Tindron Chassis
it	Telaio AutoCostruttore in Titanio

en	ConstructoBot Bronzite Chassis
it	Telaio AutoCostruttore in Bronzo

en	AirBorne Particulate Extractor
it	Estrattore Particolato in Sospensione

en	AirBorne Particulate Extractor_DESC
it	Estrattore Particolato in Sospensione_DESC

en	AirBorne Particulate Compressor
it	Compressore di Particolato in Sospensione

en	AirBorne Particulate Compressor_DESC
it	Compressore di Particolato in Sospensione_DESC

en	Cargo Lift Controller
it	Controllo Montacarichi

en	Power State
it	Stato Energetico

en	Power State: {0}
it	Stato Energetico: {0}

en	Rack Rail storage: {0}
it	Rotaia a Cremagliera stoccato: {0}

en	Operating State
it	Stato Operativo

en	Operating State: {0}
it	Stato Operativo: {0}

en	Rail Depth: {0}m
it	Profondità della Rotaia: {0}m

en	Rail State: {0}
it	Stato Rotaia: {0}

en	Press (T) to spawn lift
it	Premi (T) per far apparire l'ascensore

en	Lift Depth: {0}m
it	Profondità Ascensore: {0}m

en	Lift State: {0}m
it	Stato Ascensore: {0}m

en	Order
it	Ordine

en	Inventories
it	Inventario

en	Moving
it	In Movimento

en	Cargo
it	Carico

en	Check Rail
it	Controllo Rotaia

en	Shaft depth
it	Profondità Pozzo

en	No lift deployed
it	Ascensore non installato

en	Depth
it	Profondità

en	Orders
it	Ordini

en	Switch
it	Interruttore

en	Top
it	Sopra

en	Toggle
it	Azionare

en	Bottom
it	Pulsante

en	Lift stuck. Please wait for rail scan to complete.
it	Ascensore bloccato. Attendere il completamento della scansione del binario.

en	Lift stuck below shaft depth. Check for blockages.
it	Ascensore bloccato in profondità. Verifica la presenza di blocchi.

en	Waiting for Rack Rail
it	Ascpetta la Rotaia a Cremagliera

en	Unknown State
it	Stato Sconosciuto

en	Operating Lift
it	Ascensore Operativo

en	Controller has no Rack Rail to place
it	Il Controllore non ha le Rotaie a Cremagliera da piazzare

en	Check Depth
it	Controllo Profondità

en	Unloading finished - Lift has no Cargo!
it	Scarico terminato - Montacarichi vuoto!

en	Error, failed to locate a non-null item to unload!
it	Errore, fallita ricerca oggetti da scaricare!

en	Unloaded
it	Scaricato

en	items
it	oggetti

en	capacity free
it	vuoto

en	Lift is empty!
it	Montacarichi vuoto!

en	Loading Complete!
it	Carico Completato!

en	Loaded
it	Caricamento

en	C5 Linking to existing
it	Collegamento al C5 esistente

en	C5 ALT-Linking to existing
it	C5 ALT collegamento esistente

en	C5 Clearing
it	C5 realizzato

en	C5 exposion FAILED - retrying in 12s
it	Esposizione C5 NON RIUSCITA - nuovo tentativo tra 12 secondi

en	C5 Spawning
it	C5 installato

en	Climate Control Centre
it	Centro di Controllo del Clima

en	Set to : Cold Mode
it	impostato : Modalita Freddo

en	CRYOPLASM DETECTED AT
it	CRIOPLASMA RILEVATO A

en	Scanning for threats...
it	Ricerca minacce...

en	WARNING! CPH OFFLINE! CRYOPLASM DEFENCES OFFLINE!
it	ALLARME! CPH SPENTO! DIFESE DEL CRIOPLASMA SPENTE!

en	EMERGENCY CRYOPLASM DEFENCES ACTIVE!
it	DIFESE DEL CRIOPLASMA D'EMERGENZA ATTIVA!

en	CCCCC OFFLINE! DEFENCES OFFLINE!
it	CCCCC SPENTO! DIFESE SPENTE!

en	WARNING! OFFLINE! CRYOPLASM DEFENCES OFFLINE!
it	ALLARME! SPENTO! DIFESE DEL CRIOPLASMA SPENTE!

en	CCCCC Offline
it	CCCCC Spento

en	CCCCC Terraforming
it	CCCCC in Terraformazione

en	CryoPlasm Detected
it	Crioplasma Rilevato

en	CryoPlasm Killed
it	CrioPlasma Distrutti

en	You have survived the initial crash, and ARTHER sacrificed himself to make you a tiny survival environment.ARTHER will now explain a few of your base's features.The forcefield will disappear when this is completed.
it	Sei sopravvissuto allo schianto, ARTHER si è sacrificato per crearti un piccolo ambiente per sopravvivere.ARTHER ora ti spieghera alcune delle funzionalità della base.Il campo di forza scomparirà quando questo sarà completato.

en	CPH Idling as all attachedPower is full!
it	CHP inattivo come tutti gli accessoriEnergia al massimo!

en	Needs resources. Attach aStorage Hopper to automate.
it	Risorse neccessarie. Attacca unaTramogia per automatizzare.

en	Burning
it	Combustione

en	for
it	per

en	left.
it	rimanente.

en	Burning {0} for {1}s
it	Combustione {0} per {1}s

en	Calories {0} left
it	Calorie {0} rimanenti

en	Players currently online:
it	Giocatori attualmente online:

en	joined.
it	entrato.

en	left.
it	rimanente.

en	disconnected. reason:
it	disconnesso. motivo:

en	[DEBUG]CryoSpawn Data
it	[DEBUG]Cryospawn Data

en	Active for another
it	attivo per altri

en	Built
it	Costruito

en	Creep
it	Orrore

en	Holding
it	Tenere

en	segments
it	segmenti

en	PeakBuilds
it	Picchi di Costruzione

en	Sleeping for
it	Addormentato per

en	CryoPlasm Spawner killed!
it	CrioPlasma Spawner distrutto!

en	Player Bonus was
it	Il bonus del giocatore era

en	Constructobot unloaded
it	AutoCosrtuttore scarico

en	Storage Hopper full or locked!
it	Tramoggia piena o bloccato!

en	Storage Hopper empty!
it	Tramogia vuota!

en	Constructobot collected
it	AutoCostruttore ritirato

en	Constructobot failed to get a storage machine!
it	AutoCostruttore non ha un sistema di immagazinamento!

en	Warning! Basin overheating! Place somewhere much colder!
it	Attenzione! Surriscaldamento del Bacino! Mettilo in un posto più freddo!

en	Casting
it	Getto

en	currently stored in inventory
it	Attualmente conservato nell'inventario

en	You have enough resources to craft this!
it	Hai abbastanza risorse per crearlo!

en	This requires
it	Richiede

en	Self-Craft
it	Autocostruzione

en	Missing Material
it	Materiale Assente

en	Start Automation
it	Avvia Automazione

en	Stop Automation
it	Ferma Automazione

en	Switching
it	Cambiare

en	Cancelling
it	Annullamento

en	Crafting Queue
it	Coda di Produzione

en	Automation
it	Automazione

en	Thank you for buying the Dapper DLC pack!
it	Grazie per aver compreato il DLC Dapper!

en	This requires the Dapper DLC pack!
it	Questo richiede il DLC Dapper!

en	This requires the Frozen Factory Expansion pack!
it	Questo richiede il pacchetto di espansione Frozen Factory!

en	Craft
it	Costruisci

en	Craft x25
it	Costruisci x25

en	Select Recipe
it	Scegli Progetto

en	Dapper DLC not present
it	DLC Dapper non presente

en	Inventory full!
it	Inventario Pieno!

en	Crafted a
it	Creato un

en	Lacking Materials to craft a
it	Mancanza di Materiali per creare un

en	The disk thread crashing means that world data will no longer be saved or loaded.
it	L'arresto anomalo del caricamento del disco significa che i dati del mondo non possono essere più salvati o caricati.

en	The low frequency game thread crashing means that gameplay related machines and objects will no longer be updated.
it	La bassa frequenza dell'arresto anomalo del caricamento del gioco porta che le macchine e gli oggetti non vengono aggiornati.

en	The raycast manager crashing means that mobs and other things requiring raycasts will no longer move or function.
it	L'arresto anomalo del raycast maneger significa che le minacce e gli oggetti che richiedono il raycast non si muovono o non funzionano.

en	The mob update thread crashing means mobs will no longer move or update.
it	L'arresto anomalo dell'aggiornamento delle minacce non le fa muovere o aggiornare.

en	The main menu network thread crashing means the game status of stored servers will no longer update.
it	L'arresto anomalo del caricamento del menù network impedisce al server di aggiornare.

en	The network client thread crashing means you're disconnected from the server.
it	L'arresto anomalo del client network ti disconnette dal server.

en	The network server thread crashing means you are no longer hosting a game.
it	L'arresto anomalo del server ti impedisce di ospitare una partita.

en	The fluid manager crashing means fluids will no longer update.
it	L'arresto anomalo del fluid manager impedisce ai fluidi di aggiornarsi.

en	The segment mesh renderer crashing means that terrain changes and new areas reached will no longer load graphics.
it	L'arresto anomalo del render delle mesh significa che i cambiamenti del terreno e delle nuove aree non saranno caricate.

en	The segment manager thread crashing means that terrain will no longer load when moving or teleporting.
it	L'arresto anomalo del segment manager impedisce al terreno di essere caricato durante gli spostamenti o il teletrasporto.

en	The terrain gen thread crashing means that new terrain will no longer be generated.
it	L'arresto anomalo del gen terrain impedisce di creare nuovi luoghi.

en	crashed!
it	arresto!

en	Error message:
it	Messaggio di errore:

en	View Log
it	Guarda il Log

en	Ignore
it	Ignora

en	CryoPlasm Lancer
it	Lanciere del CrioPlasma

en	CryoPlasm Melter
it	Fusiore del CrioPlasma

en	C5 Offline - defences offline.
it	C5 Spento - difese spente.

en	Clearing complete! No CryoPlasm to shoot. Rescanning soon...
it	Pulizia completata! Nessun CrioPlasma da colpire. Nuova ricerca a breve...

en	Scanning for targets -
it	Ricerca del bersaglio -

en	Clearing area
it	Area pulita

en	Cleared
it	Liberato

en	blocks
it	blocchi

en	supercharged shots remaining.
it	Colpi sovralimentati rimasti.

en	Use a Freezon Injector to supercharge this Lancer.
it	Usa un Inniettore Freezon per sovracaricare il Lanciere.

en	Melted
it	Fuso

en	s since last firing.
it	s dall'ultimo sparo.

en	Scan Size
it	Dimensione ricerca

en	m max size
it	m dimensione massima

en	You lasted
it	sei duro\a

en	You selected
it	hai selezionato

en	difficulty. I'm afraid you don't get to respawn!
it	dificoltà. mi dispiace non puoi rinascere!

en	Energy Transmitter
it	Trasmettitore di Energia

en	Average transfer per second:
it	Trasferimento medio al secondo:

en	Click icon to upgrade
it	Premi sull'icona per aggiornare

en	Maximum transfer/sec
it	Trasferimento massimo al sec

en	Toggle Mode
it	Attiva / disattiva modalità

en	No Lens
it	No Lenti

en	Writing unsaved world changes
it	Scrittura cambiamenti del mondo non salvati

en	segments remaining
it	Parti residue

en	Not safe to Exit.There are unsaved world changes. Exiting now means data will be lost.
it	Non è sicuro uscire.Alcuni cambiamenti non sono stati salvati. Uscire ora significherebbe perdere i progressi.

en	Compressing save archives
it	Compressione degli archivi salvati

en	Flushing Disk Cache
it	Pulizia della Cache del Disco

en	archives remaining
it	archivi rimasti

en	Safe to Exit.Some archives have not been compressed yet, but this can be skipped without loss.
it	Uscita sicura.Alcuni archivi non sono ancora compressi, ma può essere saltato senza nessuna perdità.

en	Done, proceeding with Exit. Have a nice day!
it	Fatto. Procedi con l'uscita. Ti auguro una Buona Giornata!

en	Exiting!
it	Uscire!

en	Disconnecting from server. Have a nice day!
it	Disconnesso dal server. Ti auguro una Buona Giornata!

en	Mining
it	Estrazione

en	Out of Power
it	Manca Energia

en	Out of Storage
it	Esaurito

en	FALCOR Bomber
it	Bombardiere FALCOR

en	Angle
it	Angolo

en	Fly State
it	Stato di Volo

en	CPH Offline - defences offline.
it	CPH Spento - difese spento.

en	Cheetah
it	Ghepardo

en	Gazelle
it	Gazzella

en	Horse
it	Cavallo

en	Coyote

en	Whippet

en	Hamster
it	Criceto

en	Sloth
it	Bradipo

en	Tortoise
it	Tartaruga

en	Snail
it	Lumaca

en	Firing Mech of the
it	Fuoco Mech del

en	The
it	Il\La

en	Unable to locate Hopper
it	Impossibile trovare la Tramogia

en	Unable to locate Freezon Gas in hopper
it	Impossibile trovare il Gas Freezon nella tramogia

en	Storing Freezon, ready to inject!
it	Frezon Stoccato, pronto per inniezione!

en	No Freezon-compatible machine located
it	Nessuna macchina copatibile con il Freezon trovata

en	Attempting to drop
it	Osa a scendere

en	into hopper!
it	nella Tramogia!

en	onto conveyor or into hopper!
it	dal nastro trasportatore alla tramogia!

en	into specific drop-off!
it	in un punto preciso di scarico!

en	Crafted
it	Costruito

en	Failed to insert
it	Impossibile inserire

en	into storage hopper?
it	nella Tramoggia?

en	No Valid attached Hoppers!
it	Nessuna Tramogia attaccata!

en	Looking in attached hopper for:
it	Garda nella tramogia adiacente per:

en	Total of
it	Totale di

en	items needed
it	Oggetti necessari

en	No input conveyor found!
it	nessun ingresso dei nastri trasportatori trovato!

en	Lacking ingredient on input conveyor!
it	mancano elementi sull'ingresso del nastro trasportatore!

en	of
it	di

en	Cannot locate
it	Impossibile individuare

en	Landing
it	Atterraggio

en	Intersect
it	Incrociare

en	Configuring Pipe alignment
it	Configura l'allineamento dei tubi

en	s of Freezon boost left!
it	s ancora del potenziamento Freezon!

en	Place Storage Hopper with Freezon Canister in for 20x PPS boost!
it	Piazza una Tramoggia con Taniche di Freezon per un potenziamento di 20x E/s!

en	Placing and verifying pipes.
it	Piazza e verifica le tubazioni.

en	Pipe drill stuck on hard obstacle. Please remove.
it	La punta per i tubi bloccato da un ostacolo duro. Prego rimuvere.

en	Can't locate pipes in adjacent Storage Hopper!
it	Mancano i tubi nella tramoggia!

en	Optimal temperature differential reached!
it	Raggiunto il differenziale di temperatura ottimale!

en	Freezon Gas required for full performance!
it	Freezon Gas richiesto per la migliorre prestazione!

en	Temperature differential: {0}°C
it	Differenziale di temperature: {0}°C

en	Rush mode active - boost on!
it	Modalità Rapita attiva - boost on!

en	Guides
it	Guide

en	No contextual help available at the current time.
it	Nessun aiuto contestuale disponibile al momento.

en	Materials
it	Materiali

en	Ores
it	Minerali

en	Crafting Ingredients
it	Materiali per la Costruzioni

en	Machines
it	Macchine

en	Suit Upgrades
it	Miglioramenti della Tuta

en	ARTHER Upgrades
it	Aggiornamenti ARTHER

en	Machine Upgrades
it	Aggiornamenti Macchine

en	Available Projects
it	Progetti disponibili

en	Completed Research
it	Ricerca Completata

en	No projects completed yet. Visit the research station.
it	Nessun progetto ancora completato. Guarda la stazione di ricerca.

en	The helpfile for this has not yet been implemented, sorry!
it	Il file di aiuto per questo non è ancora pronto, scusa!

en	The Player does not know this material
it	Il Giocatore non conosce questo materiale

en	Laboratory recipe
it	Pogetti di laboratorio

en	Requirements
it	Requisiti

en	Unlocked Recipes
it	Progetti sbloccati

en	Costs an additional
it	Costa un ulteriore

en	RP to research.
it	RP di ricerca.

en	No specific help available, due to unimplemented help file. Please check the next page for hints and crafting!
it	Nessun aiuto specifico disponibile, a causa di un file di aiuto non implementato. Si prega di controllare la pagina successiva per suggerimenti e costruzioni!

en	This material is hidden
it	Questo materiale è nascosto

en	The player does not know this material
it	Il giocatore non conosce questo materiale

en	This material is paintable with the paint gun
it	Questo materiale è verniciabile con la pistola per verniciatura

en	This material does not block movement
it	Questo materiale non blocca il movimento

en	This material can be burned for power in the Central Power Hub or Pyrothermic Generator
it	Questo materiale puoi bruciarlo per l'energia nella Centrale di Potenza Hub o un Generatore Pirotecnico

en	recipe
it	Progetto

en	Costs
it	Costi

en	This recipe creates
it	Questo il progetto crea

en	Hint
it	Consiglio

en	Title
it	Titolo

en	Survival Handbook
it	Manuale di Soppravvivenza

en	Creative Handbook
it	Manuale di Creatività

en	Reference
it	Riferimento

en	Research
it	Ricerca

en	Materials Reference
it	Riferimenti sui Materiali

en	Eligible Research
it	Ricerche Ammissibili

en	Complete Research
it	Ricerca Completato

en	The FortressCraft world extends over 1,000 light-years in every direction
it	Il Mondo di FortressCraft si estende per 1000 anni luce in ogni direzione

en	Press J to toggle the Player Stats screen on
it	Premi J per attivare la schermata Statistiche giocatore

en	SuperBuild allows you to make massive alterations to the world - try it!
it	SuperBuild ti consente di apportare enormi modifiche al mondo: provalo!

en	Schematics allows to you easily duplicate your creations
it	Gli schemi ti consentono di duplicare facilmente le tue creazioni

en	WSAD to move and Space to jump. LMB to build, RMB to dig, MMB to pick
it	WASD per muoversi e Spazio per saltare. LMB per costruire, RMB per scavare, MMB per raccogliere

en	The Xbox version of FortressCraft sold over 1 million units
it	La versione Xbox di FortressCraft ha venduto oltre 1 milione di copie

en	Follow @Fortress_Craft for the latest news and updates to FortressCraft!
it	Segui @Fortress_Craft per le ultime notizie e gli aggiornamenti di FortressCraft!

en	A complete world would take over 2x10^79 bytes to save
it	Un mondo completo richiederebbe 2x10 ^ 79 byte per salvare

en	Press T to begin exploring
it	Premi T per iniziare l'esplorazione

en	SuperBuild lets you create massive simple structures quickly. F10 to exit
it	SuperBuild ti consente di creare rapidamente enormi strutture semplici. F10 per uscire

en	Schematics lets you easily duplicate your creations. F11 to exit
it	Gli schemi ti consentono di duplicare facilmente le tue creazioni. F11 per uscire

en	Hivemind killed! Score was
it	Hivemind ucciso! Il punteggio era

en	It's looking at you.
it	Ti sta guardando.

en	Holobase V1.337 Active!
it	Holobase V1.337 Attiva!

en	Press U to enable Map Mode
it	Premi U per abilitare la Modalità Mappa

en	Press U to enable Base Mode
it	Premi U per abilitare la Modalità Base

en	Press Left-Ctrl to enable Tactical Mode
it	Premi Ctrl sx per abilitare la Modalità Tattica

en	Press Left-Ctrl to disable Tactical Mode
it	Premi Ctrl SX per disabilitare la Modalità Tattica

en	Press K to exit HoloBase
it	Premi K per uscire dalla HoloBase

en	Currently
it	Attualmente

en	players in game and using up
it	Giocatori in partita e occupati a

en	network slots
it	spazzi della rete

en	Bars
it	Lingotti

en	Bar
it	Lingotto

en	Total Power
it	Energia Totale

en	Power/Sec
it	Energia/Sec

en	Total Time
it	Tempo Totale

en	ore/min
it	Minerale/min

en	bars/min
it	Lingotti/min

en	Total
it	Totale

en	Average
it	Media

en	Strength increases melee damage
it	La forza aumenta il danno da mischia

en	Constitution increases health
it	La costituzione aumenta la salute

en	Agility increases armor
it	L'agilità aumenta l'armatura

en	Intelligence increases mana
it	L'inteligenza incrementa il mana

en	Damage adds to the amount of damage done in combat
it	Il danno aumenta la quantità di danno fatto in combattimento

en	Crit increases the chance of landing a critical strike
it	Il crit aumenta la possibilità di sferrare un colpo critico

en	Armor protects from damage
it	L'armatura protegge dal danno

en	Health prolongs life
it	La salute allunga la vita

en	Mana increases the number of spells that can be cast
it	Il mana aumenta gli incantesimi che possono essere lanciati

en	Item Injector
it	Inniettore di Oggetti

en	Unable to locate items in hopper
it	Impossibile trovare gli oggetti nella tramogia

en	Last Item
it	Ultimo Oggetto

en	ready to inject!
it	pronto per l'iniezione!

en	Offloading at Distance
it	Scarico a Distanza

en	You need to be within 5m! Current Distance
it	Devi stare entro i 5m! Attuale Distanza

en	Switch Mode
it	Cambia Modalità

en	RP

en	Collect
it	Raccogli

en	Current
it	Attuale

en	Collect Research
it	Archivia Ricerca

en	All projects researched!
it	Tutti i progetti ricercati!

en	Start Project
it	Inizia Progetto

en	Possible Projects
it	Progetti Possibili

en	Consult the research station for details
it	Consulata la stazione di ricerca per i dettagli

en	Analyse
it	Analizza

en	Experiment
it	Esperimento

en	I just started the
it	Ho appena iniziato il

en	Project
it	Progetto

en	Collected research for an additional
it	Ricerche archiviate per un ulteriore

en	I just collected the
it	ho archiviato il

en	Wait for full Battery
it	Attendere che la batteria sia carica

en	Fire constantly
it	Spara costantemente

en	Light is configured optimally
it	La luce è configurata in modo ottimale

en	Shadows can be slow
it	Le ombre possono essere pesanti

en	Soft Shadows are very slow - uses sparingly
it	Le Ombre morbide sono molto pesanti - usa con parsimonia

en	Warning, large light sizes can have adverse performance
it	Attento, grande quantità di luce può peggiorare le prestazioni

en	Loading
it	Caricamento

en	Collected Rubble! Use Left-Ctrl to SuperDig Ores.
it	Raccogli le macerie! Usa Ctrl-sx sui minerali per il SuperDig.

en	Collected
it	Raccolto

en	Died from repeated impacts!
it	Morto per impatti ripetuti!

en	Unable to exit AFK mode - we're editing text!
it	impossibile uscite dalla modalità AFK - stiamo modificando il testo!

en	Releasing from AFK mode back to normal game!
it	Sbloccata la modalità AFK torna al gioco normale!

en	Security Warning
it	Avviso di Sicurezza

en	Mod {0} contains third-party code which could be unsafe. Neither ProjectorGames nor Digital Tribe accept any responsibilty for any losses suffered from running third party code. You will not be asked again for this mod.
it	La mod {0} contiene codice di terze parti che potrebbe non essere sicuro. Né ProjectorGames né Digital Tribe si assumono alcuna responsabilità per eventuali perdite subite dall'esecuzione di codice di terze parti. Non verrai più informato su questa mod.

en	Cancel
it	Cancella

en	Okay
it	Ok

en	Loading
it	Caricamento

en	Entering
it	Entra

en	Connection timed out
it	Connesione Scaduta

en	Recieved bad data from server. Version mismatch?
it	Ricevuti dati errati dal server. Versione non corrispondente?

en	Not currently in control of a mass storage array
it	Al momento non ha il controllo di nessun magazzino

en	Scan me for more information
it	Scansionami per maggiori informazioni

en	Storage Used
it	Magazino Usato

en	Mass Storage Crate
it	Cassa del Magazzino

en	Center Block
it	Blocco Centrale

en	Stored
it	Immagazzinato

en	Removed
it	Rimosso

en	Connected to DELETED BLOCK
it	Connesso a un BLOCCO CANCELLATO

en	Error, Centre is null!
it	Errore, Centro è vuoto!

en	Solo Storage; Connect more crates!
it	magazzino solitario; collega più casse!

en	Total Storage
it	Immagazinamento Totale

en	(E) Stack Height
it	(E) Altezza della Pila

en	Crate has no centre!
it	La Cassa non ha il centro!

en	Crate has no connected crates!
it	La Cassa non ha casse collegate!

en	or
it	o

en	Stack
it	Pila

en	Stack Size
it	Dimensione dela Pila

en	Crates
it	Casse

en	Empty
it	Vuoto

en	item
it	oggetto

en	Warning! Mass Storage exceeds 100 crates. Consider multiple, smaller storages.
it	Attenzione! Il Magazzino eccede le 100 casse. Considera più magazzini più piccoli.

en	Warning! Mass Storage size is critical, and is likely to suffer performance issues!
it	Attenzione! le dimensioni del mafazino sono fondamentali e rischiano di creare problemi di prestazioni!

en	Transfers a stack of up to
it	Passa a una pila alta

en	items into storage
it	oggetti immagazzinati

en	per minute
it	al minuto

en	Utilisation
it	Utilizzo

en	No storage attached
it	nessun magazzino attaccato

en	Idle
it	Inattivo

en	Receiving items
it	Ricezione degli oggetti

en	Searching for storage space
it	Ricerca dello spazio di stoccaggio

en	Sending Drone
it	Droni inviati

en	Retrieving Drone
it	Drone richiamato

en	Mass Storage Matter-Mover I/O Port
it	Porte I/U di Movimento-Materiale del Magazzino

en	Unable to locate attached Mass Storage Plate
it	impossibile di trovare una Piastra del Magazzino

en	No Centre Crate found
it	Nessuna Cassa Centrale trovata

en	No Mass Storage Controller found!
it	Nessun Controllo del Magazzino trovato!

en	Controller Power
it	Controllorre dell'Energia

en	Currently outputting
it	Uscita attuale

en	Select an item in your Hotbar to use as an Exemplar
it	Seleziona un oggetto nella tua barra da usare come modello

en	Press T to clear Output Port
it	Premi T per pulire L'Uscita

en	Press T to set Output to
it	Premi T pe impostare l'Uscita

en	Dropping off
it	Lasciato

en	Choose output
it	Uscita chiusa

en	Trencher Drill
it	Trivella Trencher

en	No Ore Found
it	Nessun minerale trovato

en	Clearing
it	Pulizia

en	Scanning
it	Ricerca

en	Idling
it	Minimo

en	PRESS H!
it	PREMI H!

en	Vein Cleared!
it	Vena esaurita!

en	Drill state
it	Stato Trivella

en	Ore stored
it	Minerale immagazzinato

en	Drill utilisation
it	Utilizzo della Trivella

en	per haul
it	per ricavo

en	No ore found for drilling
it	Nessun minerale trovato per l'estrazione

en	Out of Power. Restarting at
it	Energia Esaurita. Ripartenza a

en	stored power
it	Energia accumulata

en	Unconnected Trencher Motor
it	Motore Trencher non connesso

en	Orbital Bombardment requested at Quadrant {0}
it	Bombardamento Orbitale Richiesto sul Quadrante {0}

en	Quadrant
it	Quadrante

en	has been cleared!
it	è stato eliminato!

en	Quadrant {0} has been cleared!
it	Quadrante {0} è stato ripulito!

en	Orbital Bombardment has begun!
it	Il Bombardamento Orbitale è iniziato!

en	This
it	Questo

en	server-side mod is running
it	la mod lato server è in esecuzione

en	This {0} server-side mod is running
it	Questa {0} mod lato server è in esecuzione

en	mod is required on this server
it	mod richiesta su questo server

en	This {0} mod is required on this server
it	questa {0} mod è richiesta su questo server

en	Install
it	Installa

en	mod at version
it	mod alla versione

en	to connect
it	Collegato

en	Install {0} mod at version: {1} to connect
it	Installa {0} la mod alla versione: {1} per collegarti

en	mod is optional on this server
it	Mod opzionali su questo server

en	This {0} mod is optional on this server
it	Questa {0} mod è opzionale su questo server

en	mod cannot be run on this server
it	Mod non può essere eseguita su questo server

en	This {0} mod can not be run on this server
it	Questa {0} mod non può essere eseguita su questo server

en	Locked to version
it	Versione Bloccata

en	Locked to version {0}
it	Bloccati alla versione {0}

en	This mod contains third-party code which could be unsafe. Neither ProjectorGames nor Digital Tribe accept any responsibilty for any losses suffered from running third party code.You will not be asked again for this mod.
it	Questa mod contiene codice di terze parti che potrebbe non essere sicuro. Né ProjectorGames né Digital Tribe si assumono alcuna responsabilità per eventuali perdite subite dall'esecuzione di codice di terze parti.Non verrai ulteriormente in formato per questa mod.

en	Enable
it	Abilitata

en	Disable
it	Disabilitata

en	Enter steam display name here
it	Inserisci il nome di Steam qui

en	Tutorial not complete!
it	Il tutoria non è completato!

en	You need to complete the tutorial before hosting a multiplayer game.
it	Devi completare il tutorial prima di ospitare una partita multigiocatore.

en	Good plan!
it	Buon progetto!

en	Mutators are permanent and can no longer be changed for this world.
it	I mutatori sono permanenti e non possono essere cambiati per questo mondo.

en	Choose your Mutators, Choose your DOOM!
it	Scegli i tuoi Mutatori, Scegli la tua CONDANNA!

en	CREATIVE selected! The results of running Mutators can be unpredictable!
it	CREATIVA selezionata! il funzionamento delle Varianti possono essere imprevedibili!

en	This screen is a preview of the forthcoming Mutator options, available as part of the Adventures Pack DLC! Cool isn't it? You can't play with any of it yet, but I AM still accepting ideas on new ones!
it	Questa schermata è un'anteprima delle prossime opzioni Varianti, disponibili come parte del DLC Adventures Pack! Figo no? Non puoi ancora giocarci, ma sto ancora accettando idee su quelli nuovi!

en	The ResinPocalypse is upon us
it	La ResninaPocalisse è alle porte

en	Life will now be relatively resin-free..
it	La vita ora sarà relativamente senza resina..

en	Everything is dangerous. Don't get too close.
it	È tutto pericoloso. Non avvicinarti troppo.

en	Machines have been made safe again.
it	Le macchine ora sono di nuovo al sicuro.

en	Rock, Dirt and Stone are now ores. This isn't as good as it might sound.
it	Rocce,Terra e Pietre ora sono minerali. Questo non è buono come sembra.

en	A sensible amount of Ore is present again.
it	Una ragionevole quantità di minerali e di muovo presente.

en	The Floor Is Lava active. This is not compatible with regular Survival.
it	Il pavimento è di Lava attiva. questo non è compatibile con la normale Soppravvivenza.

en	The Floor Is Lava inactive.
it	Il pavimento è di Lava inattiva.

en	Mobs will now attack on sight. Turrets are modified to cope.
it	Le Minacce ora attaccano a vista. Le torrette sono modificate di conseguenza.

en	Mobs will now feign indifference to your presence.
it	Le Minacce sono indifferenti alla tua presenza.

en	Drop Pods will now contain a huge variety of things.
it	I Drop Pods ora contengono una grande varietà di cose.

en	Drop Pods will only contain research. Probably for the best.
it	I Drop Pods ora contengono solo ricerche. Forse è meglio.

en	CRUSH. KILL. BLAST. DESTROY. LOOT. REPEAT.
it	SCHIACCIARE. UCCIDERE. ROVINARE. DISTRUGGERE. SACCHEGGIARE. RIPETERE.

en	Mobs will now only drop sensible things.
it	Le minacce ora lasceranno cadere solo cose sensate.

en	All Logisitics apart from Robots are super-nerfed.
it	Tutta la logistica, tranne i Robot, sono state bilanciate.

en	Robots are still pretty cool, you know.
it	I robot sono ancora piuttosto fighi, lo sai.

en	All items now have a stack limit in your inventory.
it	Tutti gli oggetto ora hanno un limite di accumulo nel tuo invebtario.

en	Your salty tears have been noted.
it	Le tue lacrime salate sono state notate.

en	Your CPH is now super-duper important. Keep it alive or suffer.
it	Il tuo CPH è favolosamente importante. Mantienilo in funzione o soffrirai.

en	No penalty for CPH death.
it	Nessuna penalità per la distruzione del CPH.

en	Analysing area...
it	Analisi dell'area...

en	Activation in
it	Attivazione in

en	DESTROY NOW TO CANCEL!
it	DISTRUGGI ORA PER SOPPRIMERE!

en	Bye
it	Arrivederci

en	Connecting
it	In Connessione

en	Connecting to server at
it	Connessione al server

en	Disconnected
it	Disconnesso

en	No longer connected
it	Non più connesso

en	Not Connected
it	Non Connesso

en	Could not reach server
it	Impossibile trovare il server

en	Exception in network thread
it	Deroga nel flusso della rete

en	You need to own the Frozen Factory Expansion pack to access this skin!
it	Devi avere il Frozen Factory Expansion pack per avere questi abiti!

en	You need to own AmpuTea to access the Explorer skin!
it	Devi avere AmpuTea per ottenete gli abiti Explorer!

en	You need to own EVERY piece of DLC and Expansion Pack for access to this super-exclusive skin!
it	Devi avere OGNI DLCe Paccketto di espansione per ottenere questo abito super esclusivo!

en	User was missing
it	Utente disperso

en	See http://www.patreon.com/Fortresscraft for more details!
it	Guarda http://www.patreon.com/Fortresscraft per i dettagli!

en	You need to own the Dapper DLC to access the Union Jack skin!
it	Devi avere il DLC Dapper per avere l'abito Union Jack!

en	You need to own Steam Heroes to access the Harrison skin!
it	Devi avere Steam Heroes per avere l'abito Harrison!

en	You need to own Skin Pack #1 to access this skin!
it	Devi avere il Skin Pack #1 per avere questo abito!

en	You need to own the Community Rewards Pack for this! (See http://www.patreon.com/Fortresscraft for more details!)
it	Devi avere il Community Rewards Pack per questo abito! (Guarda http://www.patreon.com/Fortresscraft per maggiori dettagli!)

en	Only good little boys and girls can use this skin!
it	Solo i bravi bambini possono usare questi abiti!

en	You need to own Skin Pack #2 to access this skin!
it	Devi avere il Skin Pack #2 per avere questo abito!

en	Tutorial Complete!
it	Tutorial Completato!

en	If you're stuck, Press H for help!
it	Se sei bloccato, premi H per avere aiuto!

en	Tutorial in progress
it	Tutorial in corso

en	The Central Power Hub (CPH) is the focus of your base.
it	L'Hub di Alimentazione Centrale (HAC) è il Fulcro della tua base.

en	Power Storage Blocks (PSBS) are the main method of storing power.
it	Gli accumulatori sono il metodo principale di immagazzinamento dell'energia.

en	Ore Extractors collect resources automatically.
it	Gli Estrattori di Minerali immagazzinano automaticamente le risorse.

en	Storage Hoppers automate resource handling
it	La Tramoggia di Stoccaggio automatizza la gestione delle risorse

en	Use LMB to Ping Unknown if you can't find anything!
it	Usa PSM per rilevare Sconosciuto se non riesci a trovare nulla!

en	Researching Scans gives you Research Points
it	Eseguire la Ricerca delle Scansioni ti fornirà Punti Ricerca

en	Repair your robotic assistant ARTHER by crafting it at the manufacturing plant!
it	Ripara il tuo assistente robotico ARTHER costruendone uno all'impianto di produzione!

en	Look at the CPH and press E!
it	Guarda l'HAC e premi E!

en	Charge your suit from the PSB!
it	Ricarica la tuta presso gli Accumulatori Energetici!

en	Add at least 200 power to the Ore Extractor
it	Rifornisci l'Estrattore di Minerali con almeno 200 unità di energia

en	Collect Coal from the Hopper!
it	Raccogli il Carbone dalla Tramoggia!

en	Hold RMB to Scan something!
it	Tieni premuto PDM per Scansionare qualcosa!

en	Research your new scan!
it	Esegui la Ricerca della tua nuova scansione!

en	Craft a Power Core!
it	Costruisci un Nucleo Energetico!

en	CPH Rebooting
it	Riavvio CPH

en	Killed
it	Ucciso

en	attackers!
it	Attaccanti!

en	CPH Health
it	Vita CPH

en	LOIC En-Route!
it	LOIC In Collisione!

en	LOIC returning to recharge!
it	LOIC Ritorna a ricaricarsi!

en	Discharge Volley
it	Fuoriuscita di scariche

en	OET ready for Strike Controller!
it	TEO pronto per il Controllo di Attacco!

en	OET Charge
it	TEO Carico

en	Converting world, please wait!
it	Conversione del mondo, per favore aspetta!

en	Placed in Quadrant
it	Piazzato nel Quadrante

en	Current Quadrant is already cleared!
it	L'attuale Quadrante è attualmente pulito!

en	Current Quadrant has active Overmind!
it	Nell'attuale Quadrante c'è un Overmind attivo!

en	Too close to CPH to activate! Move near a valid target!
it	Troppo vicino al CPH per l'attivazione! muoviti vicino a un obbiettivo valido!

en	Scanning area for optimal targetting...
it	Scansiona l'area per una mira ottimale...

en	Looking for Orbital Transmitter...
it	Alla ricerca del Trasmettitore Orbitale...

en	Scan complete.
it	Scansione completata.

en	Orbital Bombardment requested
it	Richiesto Bombardamento Orbitale

en	LOIC Travel distance still
it	LOIC ancora distante e in viaggio

en	You should probably run away now. There's an achievement if you if don't look at the strike!
it	Probabilmente dovresti scappare ora. C'è un obbiettivo se non vedi il colpo!

en	No charged Orbital Transmitter located.
it	Non c'è nessun Trasmettitore Orbitale carico.

en	Press E to blow up everything within a very big range of here
it	Premi E per una esplorazione completa in un ampio raggio da qui

en	NO OVERMIND DETECTED!
it	NESSUN OVERMIND RILEVATO!

en	Press E to confirm Strike Location.
it	Premi E per confermare l'area obbiettivo.

en	Overmind within
it	Overmind all'interno

en	destruction chance
it	Possibilità di distruzione

en	Upgraded!
it	Aggiornato!

en	Hopper Scanner
it	Scanner a Tramoggia

en	Other
it	Altro

en	Unknown Ore
it	Minerale Sconosciuto

en	Unknown Material
it	Materiale Sconosciuto

en	Closest
it	Più Vicino

en	Press X for Build Gun
it	X per Pistola Costruttrice

en	Wheelmouse to Select
it	Rotella del Mouse per Selezionare

en	Ping Unknown
it	Rileva Sconosciuto

en	Ping Known Ore
it	Rileva Minerali Conosciuti

en	Ping Air
it	Rileva Aria

en	Ping Coloured Ore
it	Campione Minerali Colorati

en	NO POWER
it	NESSUNA ENERGIA

en	Resource Scanner
it	Scanner Risorse

en	LMB to Ping RMB to Scan Wheelmouse to Select
it	PSM Rileva PDM Scansiona Rotella Seleziona

en	Ore Scanner
it	Scanner Minerali

en	Automation is going to be the key to success. Your Smelter can interface with adjacent Hoppers of any type. However, if you're not specific with your instructions, then all sorts of bad things could happen! Set the permissions now, to have one Add-Only hopper and one Remove-Only hopper. Convey Ore into the Remove-Only Hopper and Ingots will be added to the Add-Only Hopper. Remove from the Add-Only Hopper via Conveyors.
it	L'automazione è la chiave per il successo. La Fonderia può essere interfacciata con una tramoggia di qualsiasi tipo.Tuttavia se non dai istruzioni specifiche può succedere qualsiasi cosa! Imposta i permessi ora per avere una Tramoggia Aggiungi e una Tramogia Rimuovi. Trasporta i minerali nella Tramogia Rimuovi e i Lingotti saranno aggiunti alla Tramogia Aggiungi. Rimuovi i lingotti dalla Tramoggia Aggiungi tramite Nasrti Trasportatori.

en	Smelting Automation
it	Fonderia Automatizata

en	Insert Ore to start
it	Inserisci il minerale per iniziare

en	Obtaining materials
it	Ottieni materiali

en	Need
it	Necessità

en	Need {0} found {1}
it	Necessari {0} trovati {1}

en	found
it	trovati

en	Unable to find any ore
it	Impossibile trovare altri minerali

en	Unable to clear output hopper
it	Impossibile sgomberare l'uscita della tramoggia

en	Please empty manually!
it	si prega di svuotare manualmente!

en	Needs more Ore!
it	Più minerali necessari!

en	-- Creative Mode --No Information availableFor fancy Statistics, play Survival
it	-- Modalità Creativa --Nessuna informazione disponibilePer Statistiche stravaganti, gioca in Soppravivenza

en	Played
it	Giocato

en	It looks like you've been disconnected!
it	Sembra che tu sia disconnesso!

en	Sorry
it	Scusa

en	Client Thread is null!
it	Il Thread del Client è nullo!

en	Network Client is closing!
it	La rete del Client è chiusa!

en	Network Client is not connected!
it	la Rete del Client non è connessa!

en	Detail block loading
it	Caricamento dettagli dei blocchi

en	Empty Detail slot
it	Spazio dettagli vuoto

en	{0} cannot be dug up!
it	{0} non può essere scavato!

en	You dont have permissions to build here!
it	Non hai i permessi oer cosruire qui!

en	You cannot build with {0}!
it	Non puoi costruire con {0}!

en	Whoops! Nulldata for {0}
it	Oops! dati nulli per {0}

en	You failed to craft a {0}
it	Non sei riuscito a creare un {0}

en	You don't have the resources to auto-craft a {0} - you need {1}
it	non hai lee risorse per l'autocostruzione di {0} -ti serve {1}

en	You need to craft a {0} at your base!
it	Ti serve costruire un {0} nella tua base!

en	You don't have a {0} in your inventory!
it	non hai un {0} nel tuo inventario!

en	You cannot build with unknown items!
it	Non puoi costruirlo con oggetti sconosciuti!

en	You cannot build on top of {0}
it	Non puoi costruire in cima a {0}

en	You cannot build on top of this!
it	non puoi costruire in cima a questo!

en	You can't build {0} at height {1}!
it	Non puoi costruire {0} all'altezza {1}!

en	You can't build this at height {0}!
it	Non puoi costruise all'altezza {0}!

en	Warning! Cannot be dug up once constructed!
it	Attenzione! Non può essere demolito una volta costruito!

en	You don't have permissions to delete this.
it	Non hai i permessi per eliminarlo.

en	Loading Detail Block
it	Caricamento Dettagli del Blocco

en	Unnamed
it	Senza nome

en	You need the Dapper DLC to colourise torches!
it	Serve il DLC Dapper per colorare le torce!

en	Progression! You've killed {0} helpless innocent lifeforms!
it	Progressi! Hai ucciso {0} forme di vita innocenti e indifese!

en	Progression! You've generated {0}k power!
it	Progressi! Hai generato {0}k di energia!

en	Progression! You've smelted {0} ingots!
it	Progressi! hai fuso {0} lingotti!

en	Progression! You've crafted {0} items!
it	Progressi! hai creato {0} oggetti!

en	{0} baked
it	{0} Cotto

en	{0} archives to compress!
it	{0} archivi da comprimere!

en	Safe to exit
it	Sicuro per uscire

en	Save Queue: {0}
it	Coda di Salvataggio: {0}

en	I just processed the {0} scan!
it	Ho appena eseguito la scansione {0}!

en	I just researched the {0} recipe!
it	Hai appena ricercato il progetto {0}!

en	I just researched the {0} project!
it	hai appena ricercato il progetto {0}!

en	PROCESS
it	ELABORA

en	NO SCANS
it	NESSUNA SCANSIONE

en	RESEARCH
it	RICERCA

en	Power required to research: {0}
it	Energia richiesta per la ricerca: {0}

en	Process Unknown Material scans to unlock new Research Projects and Manufacturing Recipes, as well as earn Research Points.
it	Elabora le scansioni di materiali sconosciuti per sbloccare nuovi progetti di ricerca e progetti di produzione, nonché guadagnare punti di ricerca.

en	Find more unknown materials using the ore scanner's ping facility.Press M to select the ore scanner then Left Mouse Button to send off a material ping.
it	Trova altri materiali sconosciuti utilizzando la funzione campione dello scanner per minerale.Premi M per selezionare lo scanner minerale, quindi il pulsante sinistro del mouse per iniziare un campionamento materiale.

en	For more information on the {0} open the handbook (press H).
it	Per maggiori informazioni sul {0} apri il manuale ( premi H).

en	Scans ({0})
it	Scansioni ({0})

en	Scans
it	Scansione

en	Recipes
it	Progetti

en	Projects
it	Progetti

en	Recipes ({0})
it	Progetti ({0})

en	Projects ({0})
it	Progetti ({0})

en	Value
it	Valori

en	Research Points
it	Punti di Ricerca

en	In order to know what this material is, you will have to process the scan.
it	Per sapere cos'è questo materiale, dovrai eseguire una scansione.

en	Unprocessed Scan
it	Scansione non eseguita

en	Power required to research : {0}
it	Energia richiesta per la ricerca : {0}

en	Research this project at the laboratory - Requires:
it	Ricercare questo progetto al laboratorio - Richiede:

en	Unlocked from
it	Sbloccato da

en	Unknown Requirement: {0}
it	Requisito sconosciuto: {0}

en	For more information on the {0} and a list of what it will unlock, open the handbook (press H).
it	Per ulteriori informazioni su {0} e un elenco di cosa verrà sbloccato, aprire il manuale (premere H).

en	CONTACT LOST!REASON: {0}
it	CONTATTO PERSO!MOTIVO: {0}

en	Unknown
it	Sconosciuto

en	Altitude : {0}m. Accel: {1}m/s²
it	Altitudine : {0}m. Accel: {1}m/s²

en	Fuel : {0}l /{1}kg
it	Carburante : {0}l /{1}kg

en	Velocity: {0}m/s. Orbital Velocity: {1}m/s
it	Velocità: {0}m/s. Velocità Orbitale: {1}m/s

en	Mass : {0}kg
it	Massa : {0}kg

en	Thrust : {0}N / {1}N
it	Spinta : {0}N / {1}N

en	TOO HEAVYNEED AT LEAST {0}N of Thrust!
it	TROPPO PESANTENECESSARIO ALMENO {0} N di spinta!

en	Out of fuel
it	Senza carburante

en	Launch in T - {0}s
it	Lancio in T - {0}s

en	LaunchPad Collision
it	Collisione con la piattaforma di lancio

en	Unset
it	Non settato

en	Perfect
it	Perfetto

en	Deadly
it	Mortale

en	Exact
it	Esatto

en	Precise
it	Preciso

en	Accurate
it	Accurato

en	Careful
it	Attento

en	Careless
it	Negligente

en	Crappy
it	Schifoso

en	Lax
it	Trascurato

en	Sloppy
it	Siatto

en	Inaccurate
it	Impreciso

en	Useless
it	Inutile

en	{0} Scope
it	{0} Portata

en	Refreshing...
it	Rinfrescante...

en	[PUBLIC] (Waiting for response)
it	[PUBLIC] (In attesa di risposta)

en	Contacting server...
it	Contatta il server...

en	Server Readout -
it	Lettura del server -

en	World Uptime : {0}
it	Tempo sul mondo : {0}

en	{0} out of {1} players connected.
it	{0} di {1} giocatori collegati.

en	{0} active machines (Load : {1})
it	{0} maccine attive (Carica : {1})

en	{0} active mobs (Load : {1})
it	{0} Minacce attive ( Carica : {1})

en	Server Transmission Progress : {0}
it	Progressi Trasmissione Server : {0}

en	{0} segments left to send
it	{0} sezioni rimasti da inviare

en	({0} Bars/ {1} Ores/ {2} Power/min
it	({0} lingotti/ {1}Minerali/ {2} Energia/min

en	Forced
it	Forzata

en	Half
it	Metà

en	Limited
it	Limitato

en	Off
it	Spento

en	Power-saving
it	Risparmio energetico

en	Helmet: Open
it	Casco: Aperto

en	Helmet: Closed
it	Casco: Chiuso

en	Gender: Male
it	Genere: Mascile

en	Gender: Female
it	Genere: Femminile

en	Gender: Other
it	Genere: Altro

en	Slime Attractor
it	Attiratore di Slime

en	Bait active!
it	Esca attiva!

en	Needs Ruined Organic Matter in adjacent Storage Hopper!
it	Neccessario del Materiale Organico in una Tramoggia adiacente!

en	Temperature
it	Temperatura

en	Heating
it	Riscaldamento

en	Requires {0} Ore
it	Richiede {0} Minerali

en	Click icon to clear
it	Clicca l'icona per pulire

en	Add Ore
it	Aggiungi Minerali

en	Add Ore to begin!
it	Aggiungi Minerali per iniziare!

en	Click icon to retrieve
it	Clicca sull'icona per recuperare

en	Ingredient in Ore Smelter
it	Elementi nella Fonderia di Minerali

en	Gathering Materials
it	Raccolta dei materiali

en	Gained {0} power!
it	{0} di Energia ottenuta!

en	Undamped
it	Inutilizzato

en	Impeded
it	Ostacolato

en	Inhibiting
it	Inibito

en	Damped
it	Smorzato

en	Absorbing
it	Assorbente

en	Interdicting
it	Vietato

en	Vibration
it	Vibrazione

en	Wobbliness
it	Barcollante

en	Balance
it	Bilanciato

en	Steadiess
it	Fermezza

en	Solidness
it	Solidità

en	Fixation
it	Fissazione

en	{0} Stock of {1}
it	{0} Stock di {1}

en	Error machine tier not recognized!
it	Errore livello macchina non riconosciuto!

en	Looking for Attached Storage
it	Alla ricerca per la Tramogia collegata

en	Searching for Storage
it	Alla ricerca della Tramogia

en	Fully Stocked
it	Totalmente Rifornito

en	Looking for Mass Storage Crate...
it	Alla ricerca delle Casse del Magazzino...

en	Surveying mass storage crate distances...
it	Ispezione percorso della cassa del magazzino...

en	Currently stocking : Unknown Material
it	Attualmente Stoccato : Materiale Sconosciuto

en	Currently stocking : {0}
it	Atualmente Stoccato : {0}

en	Stockpile quantity: {0}/{1} Press E to configure Stock limits
it	Quantità stoccata: {0}/{1} premi E per configurare i Limiti di Stoccaggio

en	Press E to configure item to stock
it	Premi E per configurare gli oggetti stoccati

en	Local inventory: {0} Drone inventory: {1}
it	Inventario locale: {0} Inventario del Drone: {1}

en	Set Item to Stock
it	Imposta gli oggetti da Stoccare

en	Decrease Limit
it	Diminuire il Limite

en	Increase Limit
it	Aumentare il Limite

en	Refuse items when above limit
it	Rifiuta gli oggett quando superano il limite

en	Choose Item
it	Scegli L'oggetto

en	Enter Item Search Term
it	Inserisci il termine di ricerca degli oggetti

en	Inventory Item
it	Inventario Oggetti

en	Stock: {0}/{1}
it	Scorta: {0}/{1}

en	Collect items when above limit
it	Raccogli gli oggetti sopra i limiti

en	Searching for:
it	Alla ricerca di:

en	Stocking: {0}
it	Stoccato: {0}

en	Stockpile cleared!
it	Scorte ripulite!

en	Storage full
it	Magazzino pieno

en	Storage Empty
it	Magazzino Vuoto

en	{0} free slots
it	{0} spazzi vuoti

en	Processing...
it	In lavorazione...

en	ERROR Unknown cube[{0}] added
it	ERRORE cubo sconosciuto[{0}] aggiunto

en	Mini Hopper (Small and Very Slow)
it	Mini Tramoggia (Piccola e Molto Lenta)

en	Logistics Hopper (Tiny and Somewhat Slow)
it	Tramogia Logistica (Piccolo e Abbastanza Lento)

en	Cryo Hopper
it	Tramoggia Criogenica

en	Used: {0}. Free:{1} (E) Open Storage Interface
it	Usato: {0}. Libero: {1} (E) Apri l'Interfaccia della Tramoggia

en	Last Item: {0}
it	Ultimo Oggetto: {0}

en	Internal Temp: {0}°C. Power: {1}
it	Temperatura Interna: {0}°C. Energia: {1}

en	Using {0} PPS.
it	Usato {0} E/s.

en	Overheating! NEEDS MORE POWER!
it	Surriscaldamento! NECESSITA DI PIÙ ENERGIA!

en	Overheating! Contents Spoiling!
it	Surriscaldamento! il Contenuto si sta rovinando!

en	CryoStorage Active!
it	CrioMagazzino Attivo!

en	(Shift+E)Toggle Vacuum Status : {0}
it	(Shift+E) Cambia Stato Aspirazione : {0}

en	(T) to store {0}
it	(T) per immagazinare {0}

en	(Try Shift and Ctrl)
it	(Prova Shift e Ctrl)

en	Hopper full!
it	Tramoggia piena!

en	(Q) to retrieve contents!
it	(Q)per prendere il contenuto!

en	(Shift+Q) to toggle permissions!
it	(Shift+Q) cambia i permessi!

en	Scan for more information!
it	Scansiona per maggiori informazioni!

en	NetworkSync: {0}

en	Failed! Inventory Full?
it	Impossibile!Inventario Pieno?

en	Stored {0}
it	Immagazzinato {0}

en	UNKNOWN TYPE
it	TIPO SCONOSCIUTO

en	Add + Remove
it	Aggiungi + Rimuovi

en	Add Only
it	Solo Aggiungi

en	Remove Only
it	Solo Rimuovi

en	Toggle Vacuum
it	On/Off Aspirazione

en	Vacuum: Off
it	Aspirazione: Off

en	Press I to toggle (I)nventory
it	Premere I per l'(I)nventario

en	Shift/Ctrl to remove 10/1
it	Shift/Ctrl per rimuovere 10/1

en	Vacuum: On
it	Aspirazione: On

en	Used: {0}/{1}
it	Usato: {0}/{1}

en	Stacked {0}x {1}
it	Pila {0}x {1}

en	Suit Power: {0}/{1}
it	Energia Tuta: {0}/{1}

en	Solar Efficiency: {0}
it	Efficienza Solare: {0}

en	Mag Range: {0}
it	Mag Portata: {0}

en	Suit Heater : Active
it	Riscaldamento Tuta: Attivo

en	Suit Heater : Offline
it	Riscaldamento Tuta : Spento

en	Toxic Filter : Active
it	Filtro Tossico : Attivo

en	Toxic Filter : Offline
it	Filtro Tossico : Spento

en	Radiation protection : Active
it	Protezione Radiazioni : Attivo

en	Radiation protection : Offline
it	Protezione Radiazioni : Spento

en	Orders: {0}
it	Ordini: {0}

en	Select Shape First
it	Seleziona la Forma Prima

en	Instant
it	Immediato

en	Smooth
it	Regolare

en	Layered
it	Stratificato

en	FILL-SOLID
it	RIEMPIRE-SOLIDO

en	FILL-HOLLOW
it	RIEMPIRE-VUOTO

en	Anchor : Base
it	Ancorata : Base

en	Anchor : Centre
it	Ancorato : Centro

en	Not Buildable
it	Non Costruibile

en	Hold Left-Shift to dismantle MultiBlock Machines!
it	Tieni premuto Shift sinistro per smaltellare Macchine Multiblocco!

en	Valuable machine!
it	Macchina preziosa!

en	Multiblock machine!
it	Macchina multiblocco!

en	Quarry!
it	Cava!

en	Too large! Use LeftShift!
it	Troppo Grande! Usa Shift sinistro!

en	Hold LeftShift to break this!
it	Tieni premuto Shift sinistro per rommperlo!

en	This is too hard!There is no way to dig this up yet!
it	Questo è Troppo duro!Non c'è modo di scavarlo ancora!

en	This is too hard!Upgrade your Build Gun may help!
it	Questo è troppo duro!Aggiornare la Pistola Costruttrice può aiutare!

en	Use an Ore Extractor!
it	Usa un Estrattore di Minerali!

en	Use-Left Ctrl to SuperDig!
it	Usa Ctrl sinistro per un superScavo!

en	ERR. TOO COLD
it	ERR. MOLTO FREDDO

en	Died from hypothermiaCraft a Suit Heater.
it	Morto per ipotermiaCostruisci un Riscaldatore per la Tuta.

en	Died from hypothermiaPlace Torches to keep warm!Power Boosters give emergency power!
it	Morto per IpotermiaPiazza una Torcia per riscaldarti!le Batterie di Energia danno una energia di emergenza!

en	You went swimming in magma!
it	Sei andato a nuotare nel magma!

en	You went wading in magma!
it	Sei andato a guadare il magma!

en	Died from heat exposure
it	Morto per esposizione al calore

en	Died from temperature exposure (See log file for details!
it	Morto per esposizione alla temperatura (Guarda il File di log per i dettagli)

en	Save count: {0}
it	Contatore Salvataggi: {0}

en	Central Power Hub (CPH)
it	Centrale di Potenza Hub (CPH)

en	Your CPH is the centre of your base, and will provide small amounts of power when fed resources.Look at your CPH and press E to access it.You can then click Add Resources to feed it some coal.
it	Il tuo CPH è il centro della tua base e fornirà piccole quantità di energia se alimentato con le risorse.Guarda il tuo CPH e premi E per accedervi.È quindi possibile fare clic su Aggiungi risorse per alimentarlo con un po 'di carbone.

en	Power Storage Batteries (PSB)
it	Accumulatore di Energia

en	PSBs are your primary way of storing power for your base.Locate your PSB in your base now, then highlight it.Pressing Q will draw power from the PSB into your suit, which in turn will keep you warm.
it	Gli Accumulatori Energetici sono il principale mezzo di immagazzinamento dell'energia per la tua base.Individua l'Accumulatore Energetico nella tua base ed evidenzialo.Premendo Q trasferirai l'energia dall'accumulatore alla tua tuta. In questo modo la tuta ti terrà al caldo.

en	Ore Extractors (OE)
it	Estrattore di Minerali (EM)

en	Ore Extractors (OE) collect ore whilst you are busy doing other things, and require power.Locate your OE, and access it with E again. Feed it 200 power, and it will work for over 8 minutes!
it	Gli Estrattori di Minerali (EM) raccolgono i minerali mentre tu fai dell'altro, e richiedono energia.Posiziona il tuo EM e aprilo con E. Riforniscilo con 200 di energia, potrà lavorare per più di 8 minuti!

en	Storage Hoppers (SH)
it	Tramoggia

en	Storage Hoppers (SH) store and process items automatically.Your machines will take resources from, or give them to, a Storage Hopper. Locate your SH, and press Q to empty it. Remove the Coal that has been mined.
it	La Tramoggia di Stoccaggio (TS) immagazzina e lavora gli oggetti in modo automatico.I tuoi macchinari prenderanno o daranno risorse alla Tramoggia di Stoccaggio. Individua la TS e premi Q per svuotarla. Rimuovi il Carbone che è stato raccolto.

en	Scanning
it	Ricerca

en	You can 'ping' to locate known or unknown items in the world.Once an unknown item is found, you can then scan it.Find an unscanned item now (inside OR outside the forcefield), highlight it, and hold Right Mouse until it is scanned.
it	Puoi rilevare la posizione di oggetti conosciuti e sconosciuti nel mondo.Una volta trovato un oggetto sconosciuto, puoi scansionarlo.Trova ora un oggetto sconosciuto (all'interno O all'esterno del campo di forza), evidenzialo, e tieni premuto il tasto destro del mouse per scansionarlo.

en	Researching
it	Eseguire Ricerche

en	Once scanned, Unknown Items need to be researched.Locate and highlight your Research Station, then press E to interact and complete the research.Researching earns points to unlock new technologies.
it	Una volta scansionati, gli Oggetti Sconosciuti devono essere ricercati.Individua ed evidenzia la Stazione di Ricerca, premi E per interagire e completa la ricerca.Eseguire le ricerche farà guadagnare punti per sbloccare nuove tecnologie.

en	Simple Crafting
it	Creazione Semplice

en	ARTHER has helped you through the start of your survival mission - now it's time to say Thank you. Head to the Crafting Plant, select it, press E and make a Power Core for ARTHER.
it	ARTHER ti ha aiutato all'inizio della tua missione di sopravvivenza - adesso è arrivato il momento di ringraziarlo.Dirigiti all'Impianto di Produzione, selezionalo, premi E e crea un Nucleo Energetico per ARTHER.

en	Automation
it	Automazione

en	You've got a few Storage Hoppers, Laser Power Transmitters and Conveyor Belts left over.Locate the holo-tutorial around the CPH.This shows you an ideal miniature Automation setup. Place your machines there.
it	Ti sono rimaste alcune Tramogge di Stoccaggio, Trasmettitori Energetici Laser e Nastri Trasportatori.Individua il tutorial olografico attorno all'HAC.Esso ti mostrerà un esempio di configurazione di Automazione ideale. Posiziona i tuoi macchinari come mostrato.

en	Good luck!
it	Buona Fortuna!

en	From now, you're on your own. Everything you need to know is in your Survival Handbook. Open it by pressing H.
it	Da adesso, sei da solo. Tutto ciò che devi sapere è nel Manuale di Sopravvivenza. Aprilo premendo H.

en	You died in a previous game! You're still dead!
it	Sei morto in una partita precedente! Resti morto!

en	The CPH does not heal on Hardcore difficulty!
it	Il CPH non si ripara nella difficolta Impossibile!

en	Ran out of health for some reason!
it	Salute in esaurimento per qualche motivo!

en	Died from Toxic FumesTry crafting a Toxic Filter!
it	Morto per Vapori TossiciProva a costruire un Filtro Tossico!

en	Unknown block detected...Hold RMB to scan!
it	Rilevato blocco sconosciuto...Tieni premuto RMB per la scansioen!

en	Block has been scanned but not researched!Return to your Research Station to identify it!Press X to switch to Build Gun
it	Il blocco è stato scansionato ma non ricercato!Ritorna alla Stazione di Ricerca per identificarla!Premi X per passare alla Pistola Costruttrice

en	{0} has been researched!
it	{0} è stato ricercato!

en	X to return to Build Gun
it	X per tornare alla Pistola Costruttrice

en	Scanning unknown block...Continue to hold button to complete Scan
it	Scansione del blocco sconosciuto...Continua a premere il pulsante per completare la scansione

en	Cannot re-scan block...Already Scanned!Scan this at your Research Station!Press X to switch to Build Gun
it	Non puoi ri-scansionare il blocco...Già scansionato!Analizzalo alla Stazione di Ricerca!Premi X per passare alla Pistola Costruttrice

en	Scanning {0} vein...Continue to hold button to complete Scan
it	Scansione vena di {0} ...Tieni premuto il pulsante per completare la Scansione

en	Block Type: {0}
it	Blocco Tipo: {0}

en	Distance : {0}m.
it	Distanza : {0}m.

en	New Scan Complete!
it	Nuova Scansione Completata!

en	Scanned new Block!Return to your Research Station!
it	Scansionato nuovo Blocco!Ritorna alla Stazione di Ricerca!

en	Scanned new Block!Return to your Research Station!X to select Build Gun
it	Scansionato nuovo Blocco!Ritorna alla Stazione di Ricerca!X per selezionare la Pistola Costruttrice

en	Already Scanned!Return to your Research Station!
it	Gia Scansionato!Ritorna alla Stazione di Ricerca!

en	Already Scanned!Return to your Research Station!X to select Build Gun
it	Già Scansionato!Ritorna alla Stazione di Ricerca!X per selezionare la Pistola Costruttrice

en	Return to Research Station!
it	Ritorna alla Stazione di Ricerca!

en	Block Type: {0}Already Known
it	Blocco Tipo: {0}Già noto

en	Already Scanned!
it	Già Scansionato!

en	unknown
it	Sconosciuto

en	Ore Report:Type: {0}Volume: {1} m3Total Ore Amount: {2:N0}
it	Rapporto Minerario:Tipo: {0}Volume: {1} m3Totale Minerale: {2:N0}

en	Ore Report:Type: {0}Volume: {1} m3Total Ore Amount: {2:N4}m
it	Rapporto Minerario:Tipo: {0}Volume: {1} m3Totale Minerale: {2:N4}m

en	{0}Volume: {1} m3Total: {2:N0}
it	{0}Volume: {1} m3Totale: {2:N0}

en	{0}Volume: {1} m3Total: {2:N4}m
it	{0}Volume: {1} m3Totale: {2:N4}m

en	Scanned {0}m, {1}
it	Scansionato {0}m, {1}

en	I just scanned a vein of {0} containing {1}m Ore at {2},{3},{4}
it	Ho appena scansionato una vena di {0} contenete {1}m di minerale a {2},{3},{4}

en	Extend: {0}/ {1}
it	Estesione: {0}/ {1}

en	Pressure: {0}bar
it	Pressione: {0}bar

en	Current Speed: {0}m/s
it	Velotita attuale: {0}m/s

en	Powered compressor required beyond {0}m
it	Il compressore richiede energia oltre i {0}m

en	(Home) Raise Lift.
it	( ↖ o Home) per Alzare l'ascensore.

en	(End) Lower Lift.
it	(Fine o End) per abbassare l'ascensore.

en	Initialising...
it	Inizializzazione...

en	Locating Resources...
it	Localizzazione Risorse...

en	Looking to offload {0} high octane fuel canisters
it	In attesa di scaricare {0} taniche di combustibile ad alti ottani

en	Compositing materials...
it	Composto di materiali...

en	Looking for {0} more coal and {1} more HEFC...
it	Cerca ancora {0} di carbone e {1} di CCAE...

en	Compositing; {0}s left. @ {1}pps
it	Composto; {0} . @ {1} E/s

en	STORAGE FULL! OFFLOAD!
it	MAGAZZINO PIENO! SVUOTALO!

en	No fuel to offload
it	Niente carburante da scaricare

en	{0} High Octane Fuel ready to offload
it	{0} Carburante ad Alti Ottani prontonti da scaricare

en	Power: {0}/ {1}
it	Energia: {0}/ {1}

en	DigiStructing Rocket
it	Costruttore digitale di Razzi

en	Fuelling Rocket
it	Rifornimento Razzo

en	Rocket Launched!
it	Razzo Lanciato!

en	Pad Empty.
it	Piattaforma Vuota.

en	DigiStruct power needed: {0}
it	Costruttore Digitale richiede energia: {0}

en	Waiting for target lock...
it	Aspetta l'aggancio del bersaglio...

en	High Octane Fuel needed: {0}
it	Richiesto Carburante ad Alti Ottani: {0}

en	CPH Offline; Dazzler Offline.
it	CPH Spento; Dazzler spento.

en	CryoPlasm Cleared: {0}m³
it	CrioPlasma Eliminato: {0}m³

en	Inferno has successfully neutralised a CryoPlasm Spawner!
it	Inferno ha neutralizzato con successo un Crioplasma Spawner!

en	CryoPlasm Inferno
it	CrioPlasma Inferno

en	Please attach a Magma Storage via Fluid Pipes...
it	Prego attaccare un Magazzino Magma attraverso Tubi per i Fluidi...

en	Scanning for CryoPlasm Spawns within 64 metres...
it	Ricerca del CrioPlasma entro 64 metri...

en	Cannot target CryoPlasm Spawner, blocked by {0}!
it	Obbiettivo CrioPlasma non trovato, bloccato da {0}!

en	Time remaining: {0}
it	Tempo rimasto: {0}

en	WARNING! REGROWTH IN: {0}
it	ATTENZIONE! RICRESCITA IN: {0}

en	NEED COMPRESSED MAGMA NOW!
it	NECESSITA DI MAGMA COMPRESSO ORA!

en	Waiting on gas from a Gas Storage Tank.
it	In attesa del gas dai Serbatoi di Stoccaggio del Gas.

en	Storing: {0}.
it	Stoccato: {0}.

en	Next bottle filled in : {0}s
it	Prossimo riempimento in : {0}s

en	Looking for Hopper to offload to...
it	In ricerca della Tramoggia per scaricare in...

en	Gas Storage
it	Magazzino di Gas

en	Waiting for gas from a Particulate Compressor.
it	In attesa del gas dal Compressore di Particolato.

en	Connected to Gas Bottling Plant.
it	Collegalo all'impianto di Imbottigliamento del Gas.

en	Scanning for pipe connections to a Gas Bottling Plant in {0}s
it	Controllo delle tubazioni per l'impianto di Imbottigliamento in {0}s

en	Looking For Ore
it	Controllo per i Minerali

en	Please wait, paging...
it	Attendere, l'annuncio...

en	Place on 3x3 Ore only!
it	Piazzalo su un 3x3 di solo Minerale!

en	Place on 3x3 identical Ore only!
it	Piazzalo su un 3x3 di solo Minerale identico!

en	Grinding Ore...
it	Macinazione Minerale...

en	Grinder finalising...
it	Finalizzazione della macinazione...

en	Finalising...WARNING! Ore is volatile state, DO NOT DELETE MACHINE!
it	Finalizzazione...ATTENZIONE! Il Minerale è in uno stato volatile, NON ELIMINARE IL MACCHINARIO!

en	Ore ground; looking to offload.WARNING! Ore is volatile state, DO NOT DELETE MACHINE!
it	Minerale Macinato; ricerca scarico.ATTENZIONE! Il Minerale è in uno stato volatile, NON ELIMINARE IL MACCHINARIO!

en	Grinding...
it	Macinazione...

en	Kaboom!
it	Kabooom!

en	Grinder cannot function without active Cold Cavern Climate Control Centre
it	La Macina non può funzionare se il Centro di Controllo del Clima della Caverna Congelata è spento

en	Grinding: {0}
it	Macinato: {0}

en	{0}x {1} to offload!
it	Scaricato {0}x {1}!

en	CPH Offline; Borer Offline.
it	CHP Spento; Trivella Spenta.

en	Unable to locate input Storage Hopper
it	Impossibile trpvare una Tramoggia di ingresso

en	Looking for High Energy Composite Fuel...
it	Ricerca per Carburante Composito ad Alta Energia...

en	Checking Gantry Clearance...
it	Controllo Stabilità struttura...

en	Checking Drill Clearance...
it	Verifica Stabilita Trivella...

en	DigiStructing Drill...
it	Costruttore digitale di Trivelle...

en	Drilling...
it	Trivellazione...

en	Stuck.
it	Bloccato.

en	Retriving Drill Head.
it	Recuper della Testa di Trivellazione.

en	Collecting Magma!
it	Immagazzinare Magma!

en	Gantry Search completed {0} of {1}
it	Ricerca Cavalletto completato {0} di {1}

en	Gantry cannot be deployed due to obstruction of {0}
it	Il cavvalletto non può essere installato a causa di una ostruzione di {0}

en	Drill Search completed {0} of {1}
it	Ricerca Trivella completata {0} di {1}

en	Drill cannot be deployed due to obstruction of
it	la Trivella non può essere installata a causa di un ustrizione di

en	Looking for linked centre...
it	Ricerca per un centro di collegamento...

en	PPS Delta: {0}
it	Differenza E/s :{0}

en	{0}m power still required.
it	{0}m Energia ancora richiesta.

en	Drilling at depth {0}m
it	Trivellazione alla profondità di {0}m

en	Retriving Drill (at depth {0}m)
it	Recupero Trivella (alla profondità {0}m)

en	Offloading to Magma Storage Unit
it	Scarico nell'unità di Stoccaggio del Magma

en	Failed to find Magma Storage Unit; searched {0}m
it	Fallita ricerca del Unità di Stoccaggio del Magma; ricercato a {0}m

en	Please attach a Magma Bore to this storage...
it	Per Favore attacca un Pozzi Magmatico all magazzino...

en	Offloading to CryoPlasm Inferno Turret.
it	Scarico della Torretta del CrioPlasma Inferno.

en	Failed to find CryoPlasm Inferno Turret.; searched {0}m
it	Fallira ricerca Torretta CrioPlasma Inferno.; Ricercato a {0}m

en	Compressing...
it	Compressione...

en	Waiting for resources...
it	In attesa delle risorse...

en	Maximum internal pressure reached
it	Raggiunta la massima pressione interna

en	Particulate Compressor
it	Compressore di Particolato

en	Compressing: {0} using {1}PPS
it	Compressione: {0} usando {1} E/s

en	Collecting...
it	Immagazzinamento...

en	Nothing to compress.Please attach a Particle Filter.
it	Niente da comprimere.Per favore collega un Filtro Particellare.

en	{0} ready to compress.
it	{0} pronto per essere compresso.

en	Need {0} more to begin.
it	Necessario ancora {0} per iniziare.

en	Storing {0} stored.
it	Immagazzinato {0}.

en	Connected to Gas Storage.
it	Collegato al Magazzino di Gas.

en	Scanning for pipe connections to Gas Storage in {0}s
it	Ricerca delle tubazioni di collegamento al Magazzino di Gas in {0}s

en	Error, no particulates found.
it	Errore, particolato non trovato.

en	Particulate Filter
it	Filtri di Particolato

en	CPH Offline - filtration paused!
it	CHP Spento - filtraggio in pausa!

en	POWER LOW!
it	ENERGIA BASSA!

en	Filtering using {0} PPS
it	Il filtraggio usa {0} E/s

en	Unable to locate Particulates.Please place in a particle-filled cavern.
it	Impossibile trovare il Psticolato.Si pregadi posizionare in una caverna piena di particelle.

en	{0} stored.
it	{0} immagazzinato.

en	Connected to Particulate Compressor.
it	Collegalo a un Compressore di Particolato.

en	Scanning for pipe connection to Particle Compressor in {0}s
it	Ricerca del tubo di collegamento al Compressore di Particolaro in {0}s

en	Built to {0}
it	Costruito a {0}

en	Built Ring at {0}m
it	Costruito anell a {0}m

en	Dist: {0}/{1}
it	Distanza: {0}/{1}

en	Need {0} more alloyed blocks to construct
it	Servono ancora {0} blocchi in legaper costruire

en	Requires Adventures Pack or Patronage!
it	Richiede Adventures Pack o il Patrocinio!

en	--WARNING {0} ACTIVE HIVEMINDS FOUND--
it	--ATTENZIONE {0} HIVERMINDS ATTIVI TROVATI--

en	You will be REQUIRED to kill these before using this item in full release
it	Ti verrà RICHIESTO di ucciderli prima di potere usare a pieno regime

en	--WARNING No C5 found - this will be a requirement before release!
it	--Attenzione nessun C5 trovato- questo è richiesto prima di realizzarlo!

en	--WARNING ALL EIGHT CRYOPLASM SPAWNERS MUST BE KILLED BEFORE USING THIS--
it	--ATTENZIONE TUTTI E OTTO CRIOPLASMA SPAWNER DEVONO ESSERE UCCISI PER USARE QUESTO--

en	Storing {0} Coal and {1} HEF Canisters
it	Immagazzinato {0} carbone e {1} taniche di CCAE

en	No linked centre found!
it	Nessuna connesione al centro trovato!

en	Orbital RailGun Link
it	Collegamento al Cannone Orbitale

en	Temperature {0}°C
it	Temperatura {0}°C

en	HECF Canisters Needed {0}
it	Taniche di CCAE necessarie {0}

en	Power Cost:
it	Consumo di Energia:

en	No Marker
it	Nessun Indicatore

en	No location stored
it	Nessun posto di stoccaggio

en	This block was added by a mod which has been deactivated
it	Questo blocco è stato aggiunto da una modifica che è stata disattivata

en	The Gameplay thread has not responded for {0} seconds!
it	Il sistema di gioco non ha risposto per {0} secondi!

en	Fluid processing: {0}
it	Elaborazione Fluidi: {0}

en	Empty Waypoint
it	Riferimento vuoto

en	Place a Sign next to this machine to name it!
it	Piazza un cartello vicino a quella macchina per dargli un nome!

en	This machine needs 0.1 PPS.
it	A questa macchina serve 0,1 E/s.

en	Marked Location
it	Posizione Contrassegnata

en	usage: {0} 'command'
it	Usa: {0} 'command'

en	valid commands: add remove
it	comando valido: aggiungi rimuovi

en	usage: {0} add 'name' ('r' 'g' 'b')
it	Usa: {0} aggiungi 'name' ('r' 'g' 'b')

en	added waypoint '{0}'
it	aggiungi Riferimento '{0}'

en	usage: {0} remove 'name'
it	usa: {0} remove 'name'

en	"{0}" removed from waypoint list
it	"{0}" rimosso dalla lista dei riferimenti

en	"{0}" not found in waypoint list
it	"{0}" non trovato nella lista dei riferimenti

en	Unknown command: {0}
it	Comando sconosciuto: {0}

en	Ricocheting
it	Rimbalzo

en	Flubbing
it	Frottola

en	Bouncy
it	Rimbalzante

en	Crazy-ass
it	Fuori di Testa

en	Tingling
it	Formicolio

en	Electrifying
it	Elettrizzante

en	Shocking
it	Scioccante

en	Electrocuting
it	Fulminanti

en	Pistol
it	Pistola

en	Blaster

en	Sniper Rifle
it	Fucile di Precisione

en	Assault Rifle
it	Fucile d'Assalto

en	SMG
it	Fucile Mitragliatore

en	Cannon
it	Cannone

en	Minigun
it	Mitraglietta

en	{0} of
it	{0} di

en	Level {0} {1} {2}
it	Livello {0} {1} {2}

en	Range: {0}
it	Raggio: {0}

en	Shot Delay: {0}
it	Ritardo di sparo: {0}

en	{0}shots/sec
it	{0} colpi/sec

en	Spread: {0}
it	Diffusione: {0}

en	Recoil Reduction: {0}%
it	Riduzione del rinculo: {0}%

en	Max Charge: {0}
it	Carica massima: {0}

en	Charge Rate: {0}
it	Velocità di carica: {0}

en	Mod Socket {0}

en	Whitelisting is currently
it	L'attuale lista bianca è

en	valid commands: on off add remove
it	comando valido: on off aggiungi rimuovi

en	whitelist turned on
it	lista bianca attiva

en	whitelist turned off
it	lista bianca disattivata

en	usage: whitelist add 'name'
it	usato: lista bianca aggiunto 'name'

en	"{0}" added to single access list
it	"{0}" aggiunto alla lista di singolo accesso

en	usage: whitelist remove 'name'
it	Usato: lista bianca rimuovi 'name'

en	"{0}" removed from single access list
it	"{0}" rimosso dalla lista di singolo accesso

en	"{0}" removed from whitelist
it	"{0}" rimosso dalla lista bianca

en	"{0}" not found in whitelist
it	"{0}" non trovato nella lista bianca

en	workshop command only works inside a workshop
it	i comandi dell'officina funzionano solo nell'officina

en	usage: {0}
it	usato: {0}

en	Design name changed to " {0} "
it	Nome progetto cmbiato in " {0} "

en	Available behaviours: {0}
it	Funzioni disponibili: {0}

en	Unknown behaviour {0}
it	Funzioni sconosciute {0}

en	Behaviour {0} added
it	Funzione aggiunta {0}

en	Behaviour {0} updated
it	Funzione affiornata {0}

en	size and/or speed parameter could not be parsed
it	Il parametri di dimensione e/o velocità non possono essere amalizzate

en	Missing size or speed parameter
it	Parametri di dimensioni o velocità persi

en	usage: {0} 'behaviour'
it	usati: {0} 'behaviour'

en	Design does not have behaviour {0}
it	Il Progetto non ha funzione {0}

en	Behaviour {0} removed
it	Funzione {0} rimossa

en	usage: {0} 'library design path'
it	usato: {0} 'library design path'

en	Import not finished yet
it	Importazione ancora non finita

en	usage: {0} 'slot number'
it	usato: {0} 'slot number'

en	failed to parse slot number
it	impossibile analizzare il numero di slot

en	slot number not a custom!
it	numero di slot non personalizzato!

en	Buildable slot {0} selected
it	Costruzione slot {0} selezionati

en	Workshop deleted
it	Officina cancellata

en	World parameter usage: {0}
it	Usati parametri del Mondo: {0}

en	Gravity: {0}
it	Gravità: {0}

en	Movement Speed: {0}
it	Velocità di movimento: {0}

en	Maximum Fall Speed: {0}
it	Massima Velocità di Caduta: {0}

en	Jump Speed: {0}
it	Velocità di Salto: {0}

en	usage: {0} 'gravity-amount'
it	isato: {0} 'gravity-amount'

en	Gravity set to {0}
it	Gravita impostata a {0}

en	Could not parse
it	Impossibile analizzare

en	usage: {0} 'speed-amount'
it	usato: {0} 'speed-amount'

en	Movement Speed set to {0}
it	Velocità di movimento impostato a {0}

en	Current maxfallspeed: {0}
it	Attuale massina velocità di caduta: {0}

en	Maximum falling speed set to {0}
it	Velocità massima di caduta impostata a {0}

en	Jump Speed set to {0}
it	Velocità di Salto impostato a {0}

en	If you can read this, I messed up
it	Se riesci a leggere questo, ho sbagliato

en	Loads
it	Carichi

en	Tons
it	Tonnellate

en	SuperFast
it	SuperVeloce

en	Day
it	Giorno

en	Lots
it	Lotti

en	Basic MedBay
it	Capsula Medica di Base

en	MedBays must be built inside rooms!
it	La Capsula Medica deve essere costruita dentro una stanza!

en	This must be built inside a room!
it	Deve essere costruito in una stanza!

en	Basic Ampule Crafter
it	Creatore Base di Fiale

en	Ampule Dispenser
it	Distributore di Fiale

en	Press E to Extract
it	Premi E per Prenderle

en	Base Production Scanner
it	Scanner di Produzione Base

en	Awaiting Network Data...
it	In Attesa dei dati dalla rete...

en	#NoFilter
it	#NessunFiltro

en	Room Light #1. Paintable!
it	Luci della Stanza #1. Pitturabile!

en	Room Light #2. Paintable!
it	Luci della Stanza #2. Pitturabile!

en	Room Light #3. Paintable!
it	Luci della Stanza #3. Pitturabile!

en	Room Light #4. Paintable!
it	Luci della Stanza #4. Pitturabile!

en	Room Light #5. Paintable!
it	Luci della Stanza #5. Pitturabile!

en	Room Light #6. Paintable!
it	Luci della Stanza #6. Pitturabile!

en	Room Light #7. Paintable!
it	Luci della Stanza #7. Pitturabile!

en	Room Light #8. Paintable!
it	Luci della Stanza #8. Pitturabile!

en	#1 Room Lights. Paintable!
it	#1 Luci della Stanza. Pitturabile!

en	#2 Room Lights. Paintable!
it	#2 Luci della Stanza. Pitturabile!

en	#3 Room Lights. Paintable!
it	#3 Luci della Stanza. Pitturabile!

en	#4 Room Lights. Paintable!
it	#4 Luci della Stanza. Pitturabile!

en	#5 Room Lights. Paintable!
it	#5 Luci della Stanza. Pitturabile!

en	#6 Room Lights. Paintable!
it	#6 Luci della Stanza. Pitturabile!

en	#7 Room Lights. Paintable!
it	#7 Luci della Stanza. Pitturabile!

en	#8 Room Lights. Paintable!
it	#8 Luci della Stanza. Pitturabile!

en	Paintable light that only works in Rooms.
it	La luce verniciabile funziona solo nella Stanza.

en	Paintable light that only works in Rooms.
it	La luce verniciabile funziona solo nella Stanza.

en	Paintable light that only works in Rooms.
it	La luce verniciabile funziona solo nella Stanza.

en	Paintable light that only works in Rooms.
it	La luce verniciabile funziona solo nella Stanza.

en	Paintable light that only works in Rooms.
it	La luce verniciabile funziona solo nella Stanza.

en	This Room light will alert you to CPH attacks silently.
it	Questa luce della Stanza ti avverte silenziosamente di un attacco al CPH.

en	Paintable light that only works in Rooms.
it	La luce verniciabile funziona solo nella Stanza.

en	Paintable light that only works in Rooms.
it	La luce verniciabile funziona solo nella Stanza.

en	Uses Paste - you'll lose Paste if you dig it up, so place with care!
it	Usa Incolla - ma se lo scavi lo prerdi, quindi piazzalo con cura!

en	Requires the Dapper DLC Pack
it	Richiede il DLC Dapper Pack

en	Requires the Dapper DLC Pack
it	Richiede il DLC Dapper Pack

en	Requires the Dapper DLC Pack
it	Richiede il DLC Dapper Pack

en	Requires the Dapper DLC Pack
it	Richiede il DLC Dapper Pack

en	Uses Paste - you'll lose Paste if you dig it up, so place with care!
it	Usa Incolla - ma se lo scavi lo prerdi, quindi piazzalo con cura!

en	Requires the Dapper DLC Pack
it	Richiede il DLC Dapper Pack

en	Requires the Dapper DLC Pack
it	Richiede il DLC Dapper Pack

en	Basic MedBay
it	Capsula Medica di Base

en	Place on a wall in a room, give it power, and stand near it to heal.
it	Piazzalo su un muro di una stanza, dai energia, e avviciati per guarire.

en	Place on a wall in a room, give it power, and stand near it to heal.
it	Piazzalo su un muro di una stanza, dai energia, e avviciati per guarire.

en	No hint. It's that simple.
it	Nessun suggerimento. È così semplice.

en	Place Plant Seeds onto these to grow them.
it	Semina i semi delle piante qui per farli germogliare.

en	Grows plants much faster.
it	Le piante cresceranno velocemente.

en	Advanced Hydroponics Bay
it	Baia Idroponica Avanzata

en	Grows plants much faster. Maybe requires power, haven't decided.
it	Le piante cresceranno molto velocemente. Può richiedere energia, non ho deciso.

en	Place Plant Seeds onto these to grow them.
it	Semina i semi delle piante qui per farli germogliare.

en	Grows plants much faster.
it	Le piante cresceranno velocemente.

en	MK1 Ampule
it	Fiala MK1

en	MK2 Ampule
it	Fiala MK2

en	MK3 Ampule
it	Fiala MK3

en	MK4 Ampule
it	Fiala MK4

en	MK5 Ampule
it	Fiala MK5

en	Regenerates Health over a fixed amount of time.
it	Rigenera la salute per un determinato periodo di tempo.

en	Place in Suitinventory to auto use
it	Mettilo nell'inventario della tuta per un uso automatico

en	Iron Gear Maker
it	Costruttore Ingranaggio di Ferro

en	Creates Iron Gears.
it	Crea Ingranaggio di Ferro.

en	A machine that supports autocrafting of Iron Bars into Iron Gears.
it	Una macchina che supporta l'autocostruzione di Ingranaggi di Ferro da Lingotti di Ferro.

en	Much more efficient than doing it by hand!
it	Molto più efficiente che farlo a mano!

en	THIS IS INCORRECT LOCATE IT AND FIX THE CASE
it	QUESTO È POSIZIONATO MALE, SISTEMALO

en	AirLock Inner
it	Porta Stagna Interna

en	Not relevant.
it	Non pertinente.

en	AirLock Inner
it	Porta Stagna Interna

en	Connects Rooms to Airlocks
it	Collega le Stanze alle Camere di Compensazione

en	Connects Rooms to Airlocks
it	Collega le Stanze alle Camere di Compensazione

en	Build in a 3x3x1 or 1x3x3 layout
it	Costruiscilo in una forma 3x3x1 o 1x3x3

en	THIS IS INCORRECT LOCATE IT AND FIX THE CASE
it	QUESTO È POSIZIONATO MALE, SISTEMALO

en	AirLock Outer
it	Porta Stagna Esterna

en	Not relevant.
it	Non pertinente.

en	AirLock Outer
it	Porta Stagna Esterna

en	Connects Airlocks to the Outside
it	Collega le Stanze di Compensazione con l'estrermo

en	Connects Rooms to Airlocks
it	Collega le Stanze alle Camere di Compensazione

en	Build in a 3x3x1 or 1x3x3 layout
it	Costruiscilo in una forma 3x3x1 o 1x3x3

en	Reinforced Plated Room Floor
it	Pavimento della Stanza a Placche Rinforzate

en	Paintable, reinforced floor, specifically designed for Rooms.
it	Verniciabile, il pavimento rinforzato , è specificatamente progettato per le Stanze.

en	Paintable, reinforced floor, specifically designed for Rooms.
it	Verniciabile, il pavimento rinforzato , è specificatamente progettato per le Stanze.

en	Uses Paste - you'll lose Paste if you dig it up, so place with care!
it	Usa Incolla - ma se lo scavi lo prerdi, quindi piazzalo con cura!

en	Room Decoration 1
it	Decorazione Stanza 1

en	Reinforced wall decoration, specifically designed for Rooms.
it	Le decorazioni delle pareti rinforzate, sono specificatamente progettate per le Stanze.

en	Reinforced wall decoration, specifically designed for Rooms.
it	Le decorazioni delle pareti rinforzate, sono specificatamente progettate per le Stanze.

en	Uses Paste - you'll lose Paste if you dig it up, so place with care!
it	Usa Incolla - ma se lo scavi lo prerdi, quindi piazzalo con cura!

en	Alloyed Space Window
it	Finestra Spaziale Legata

en	Paintable, reinforced window.
it	Verniciabile, la Finestra rinforzata.

en	Paintable, reinforced window. Not recommended for use in Rooms.
it	Verniciabile, la Finestra rinforzata. Non racomandato per l'uso nelle Stanze.

en	Uses Paste - you'll lose Paste if you dig it up, so place with care!
it	Usa Incolla - ma se lo scavi lo prerdi, quindi piazzalo con cura!

en	Room Ventilation Grille
it	Griglia di Ventilazione della Stanza

en	Lets air passthrough
it	Permette il passaggio dell'aria

en	Use this to improve the Clean rating of your room, required to hit Clean Room designation.
it	Usalo per megliorare il volore Pulizia della Stanza, necessario per raggiungere la Pulizia nella Stanza richiesto.

en	You need 1 per 150m3 of the room
it	Serve 1 per 150 m3 della stanza

en	Reinforced Plating
it	Placche Rinforzate

en	Reinforced, Paintable Wall designed for Rooms.
it	Rinforzati, Pareti Verniciabili pensata per le Stanza.

en	Paintable, reinforced wall, specifically designed for Rooms.
it	Verniciabili, Pareti Rinforzate specificatamente pensata per le Stanza.

en	Uses Paste - you'll lose Paste if you dig it up, so place with care!
it	Usa Incolla - ma se lo scavi lo prerdi, quindi piazzalo con cura!

en	Room Wall Panel
it	Pannello del Muro della Stanza

en	Paintable, reinforced wall, specifically designed for Rooms.
it	Verniciabili, Pareti Rinforzate specificatamente pensata per le Stanza.

en	Uses Paste - you'll lose Paste if you dig it up, so place with care!
it	Usa Incolla - ma se lo scavi lo prerdi, quindi piazzalo con cura!

en	Room Light Reflector
it	Riflettore della Luce della Stanza

en	Reinforced ceiling reflector, specifically designed for Rooms.
it	Riflettore da soffitto rinforzato, progettato specificamente per le Stanze.

en	Uses Paste - you'll lose Paste if you dig it up, so place with care!
it	Usa Incolla - ma se lo scavi lo prerdi, quindi piazzalo con cura!

en	Logistics Grommet
it	Passacavo Logistico

en	Conveyors transfer items through this.
it	I nastri trasportatori trasferiscono gli oggetti grazie ad esso.

en	Conveyors transfer items through this.
it	I nastri trasportatori trasferiscono gli oggetti grazie ad esso.

en	First pass!
it	Primo passaggio!

en	Energy Grommet
it	Passacavo Energetico

en	PTGs, Solar Panels and PSBs will transfer power through this.
it	I GPT, Pannelli Solari e gli Accumulatori Energetici possono trasferire l'energia grazie ad esso.

en	PTGs, Solar Panels and PSBs will transfer power through this.
it	I GPT, Pannelli Solari e gli Accumulatori di Energia possono trasferire l'energia grazie ad esso.

en	First pass!
it	Primo passaggio!

en	Room Extractor Fan
it	Aspiratore della Stanza

en	Future machine - use this to improve the Clean rating of your room, required to hit Clean Room designation.
it	Futura macchina - usalo per migliorare il livello di Pulizia della Stanza, richiesto per raggiungere il livello di Pulizia della Stanza richiesto.

en	Future machine - use this to improve the Clean rating of your room, required to hit Clean Room designation.
it	Futura macchina - usalo per migliorare il livello di Pulizia della Stanza, richiesto per raggiungere il livello di Pulizia della Stanza richiesto.

en	DON'T BOTHER BUILDING THIS YET!
it	NON L'HAI ANCORA COSTRUITO!

en	Reinforced Plated Room Wall
it	Pannello del muro Rinforzato

en	Paintable, reinforced wall, specifically designed for Rooms.
it	Verniciabili, Pareti Rinforzate specificatamente pensata per le Stanza.

en	Uses Paste - you'll lose Paste if you dig it up, so place with care!
it	Usa Incolla - ma se lo scavi lo prerdi, quindi piazzalo con cura!

en	BaubleBerry Seed
it	Seme BaubleBerry

en	BaubleBerry Seeds
it	Semi BaubleBerry

en	Tri Seed
it	Seme Tri

en	Tri Seeds
it	Semi Tri

en	UnderGrump Seed
it	Seme UnderGrump

en	UnderGrump Seeds
it	Semi UnderGrump

en	GoopyDangler Seed
it	Seme GoopyDangler

en	GoopyDangler Seeds
it	Semi GoopyDangler

en	Coxcomb Seed
it	Seme Coxcomb

en	Coxcomb Seeds
it	Semi Coxcomb

en	LeafyDangler Seed
it	Seme LeafyDangler

en	LeafyDangler Seeds
it	Semi LeafyDangler

en	TundraBreath Seed
it	Seme TundraBreath

en	TundraBreath Seeds
it	Semi TundraBreath

en	Super Construction Paste Grinder
it	Super-Macina per la Pasta da Costruzione

en	Uses 'garbage' or Coal blocks to make Construction Paste at a 1:8 ratio.
it	Usa "l'immondizia" o i blocchi di Carbone per fare la Pasta da Costruzione in un rapporto 1:8.

en	Converts useless garbage and Coal into Construction Paste. All aesthetic blocks use construction paste!
it	Converte l'immondizia inutilizzata e il Carbone in Pasta da Costruzione. Tutti i blocchi estetici usano la pasta da costruzione!

en	Only works if you have the Dapper Indie Supporter DLC.
it	Funziona solo se hai il DLC Dapper Indie Supporter.

en	Lightweight Machine Housing Crafter
it	Costruttore Casalingo di Piastre Leggere

en	Turns 6 plates into 1 Housing.
it	Trasforma 6 piastre in una Piastra per Macchinari.

en	A machine that supports autocrafting of Tin Plates into Lightweight Machine Housings.
it	Una macchina che costruisce le Piastra Leggera per i Macchinari dalle Piastre di Stagno.

en	Much more efficient than doing it by hand!
it	Molto più efficiente che farlo a mano!

en	Priority Splitter
it	Divisore Prioritario

en	Sends all incoming items Right, unless blocked, then Left.
it	Manda tutto a destra se non è bloccato, altrimenti a sinistra.

en	Sends all incoming items Right, unless blocked, then Left.
it	Manda tutto a destra se non è bloccato, altrimenti a sinistra.

en	Connect directly to conveyor belts or Hoppers. Only works correctly if both sides have an output.
it	Collega direttamente ai nastri trasportatori o tramogie. Funziona correttamente solo se entrambe le uscite sono collegate.

en	HerbiCor

en	Collects nearby outdoor unharvested Plants and returns them.Needs attached storage hopper.
it	Raccoglie le piante vicine non raccolte all'aperto e le riporta.Serve che sia attaccato alla tramogia.

en	Collects nearby outdoor unharvested Plants and returns them. Requires attached Storage Hopper.
it	Raccoglie le piante vicine non raccolte all'aperto e le riporta.Richiede che sia attaccato alla tramogia.

en	Also good for framerate!
it	Buono anche per framerate!

en	Generic Room Controller
it	Controllo Generico della Stanza

en	Creates a Room. Will give Informations about the Room itself
it	Crea una Stanza. Fornirà informazioni sulla Stanza

en	Place in a Room and follow the instructions.
it	Piazzalo nella Stanza e segli le istruzioni.

en	Build it on the floor. Instructions are in the bottom left once you do!
it	Costruiscilo sul pavimento. Le istruzioni sono in basso a sinistra una volta fatto!

en	Ampule Dispenser
it	Distributore di Fiale

en	Place above an Ampule Crafter
it	Mettilo vicino a un Creatore di Fiale

en	Use to craft and upgrade Ampules from an attached Ampule Crafter
it	Usato per creare e aggiornare le Fiale da un Creatore di Fiale

en	Carry one. ALWAYS carry one. (Put into suit inventory to fire automatically)
it	Portane uno. Portane SEMPRE uno. (Mettilo nell'inventario della tuta per usarlo automaticamente)

en	Ampule Crafter
it	Creatore di Fiale

en	Place below an Ampule Dispenser, attached to a Storage Hopper of plants.
it	Posizionalo sotto a un Distributore di Fiale, attaccato a una Tramogia per le piante.

en	Use to craft and upgrade Ampules into an attached Ampule Crafter
it	Usalo per Creare e aggiornale le Fiale in un Creatore di Fiale

en	Carry one. ALWAYS carry one. (Put into suit inventory to fire automatically)
it	Portane uno. Portane SEMPRE uno. (Mettilo nell'inventario della tuta per usarlo automaticamente)

en	Base Scanner
it	Scanner Base

en	Place in a room. Observe. Learn. Progress!
it	Piazzalo in una stanza. Osserva. Impara. Progredisci!

en	A filterable, real-time graph monitoring every aspect of your base's performance.
it	Un grafico filtrabile in tempo reale che monitora ogni aspetto delle prestazioni della tua base.

en	Place in a room. Observe. Learn. Progress!
it	Piazzalo in una stanza. Osserva. Impara. Progredisci!

en	I Understand
it	Capisco

en	Low-end computer detected!
it	Rilevato computer di fascia bassa!

en	Only 2 Logical/Physical CPUs detected. Your PC is at or below the minimum requirements for FortressCraft, and you may experience a number of visual or performance issues. Threaded visibility has been disabled.
it	Rilevate solo 2 CPU logiche / fisiche. Il tuo PC ha requisiti minimi o inferiori per FortressCraft e potresti riscontrare una serie di problemi visivi o prestazionali. L'opzionevisibilità è stata disabilitata.

en	INTEL VIDEO CARD DETECTED!
it	TROVATA SCHEDA VIDEO INTEL!

en	FortressCraft has detected that you're running on an {0} - if you are using a gaming laptop, then please use the high-performance card! If this is your only video card, then you are likely to experience a number of visual or performance issues.
it	FortressCraft ha rilevato che stai utilizzando un {0}: se stai utilizzando un laptop da gioco, utilizza la scheda ad alte prestazioni! Se questa è la tua unica scheda video, è probabile che si verifichino numerosi problemi visivi o di prestazione.

en	Fastest detail selected!!
it	Selezionato dettagli più veloci!

en	FortressCraft has detected that you're running on FASTEST detail. This detail setting is designed only for very low-spec computers with a minimal amount of RAM, and it is not really recommended for normal gameplay. You will have pop-in, low poly models and blurry textures.
it	FortressCraft ha rilevato che giochi a dettagli più VELOCI. Queste impostazioni dei dettagli è progettato solo per computer di fascia bassa con il minimo di RAM, e non è raccomandato per un partita normale. Avrai pop-in, modelli con pochi poligoni e texture sfocate.

en	Low Texture Detail selected!!
it	Selezionato Dettagli Texture Basso!!

en	FortressCraft has detected that you're running on LOW texture detail. This detail setting is design only for very LOW-MEMORY computers with a minimal amount of RAM. It does NOT increase performance or FPS, and it is NOT recommended for normal gameplay. You will experience blurry textures.
it	FortressCraft ha rilevato che giochi con dettagli texture BASSI. Questa impostazione dei dettagli è progettata per computer con POCA MEMORIA, con il minimo di quantita di RAM. Non migliora le prestazioni o gli FPS, e NON è raccomandato per le partite normali. Avrai un esperienza di texture sfocate.

en	World Validation
it	Convalidazione del Mondo

en	World Validation is Complete
it	Convalidazione del Mondo Completata

en	Your world is being converted to a new format, please wait.Current Progress: {0}%
it	Il Mondo ha iniziato la conversione in un nuovo formato, per favore pazienta.Progresso attuale: {0}%

en	{0} completed of {1}!
it	{0} completato di {1}!

en	Conversion Time {0}h:{1}m:{2}s of estimated {3}h:{4}m:{5}s
it	Tempo di Conversione {0}h:{1}m:{2}s della stima di {3}h:{4}m:{5}s

en	World Conversion
it	Mondo Convertito

en	Your movement has been paused!You may have moved outside of the loaded world.Please wait a short while for your disk or network connection to catch up.If this happens often in single player please check your anti-virus software is not interfering.Count is now {0}
it	Il tuo movimento è stato messo in pausa!Potresti esserti trasferito fuori dal mondo caricato.Attendi qualche istante affinché il tuo disco o la connessione di rete caricano.Se ciò accade spesso nel single player, controlla che il tuo software antivirus non interferisca.Il conteggio ora è {0}

en	Attached to Lift
it	Attaccalo all'Ascensore

en	Compressor Active!
it	Compressore Attivo!

en	Compressor Idle.
it	Compressore Inattivo.

en	Tier 1 Vertically-Extending Central Piston Lift
it	Prolunga verticale del Pistone Centrale dell'Ascensore Livello 1

en	Current Range: {0}
it	Distanza Attuale: {0}

en	Adjust range by holding (Q) or (E).
it	Aggiusta la distanza tenendo premuto (Q) o (E).

en	Powered compressor required beyond {0}m
it	Il compressore richiede energia oltre i {0}m

en	Lifts limited to 64m for network clients. Sorry!
it	Ascensori limitati a 64 m per i client di rete. Scusate!

en	Current Pressure : {0}/{1}bar
it	Pressione Attuale: {0}/{1}bar

en	Lift is under Manual Control
it	L'ascensore sotto il Controllo Manuale

en	Stored Pressure : {0}bar
it	Pressione immagazzinata : {0}bar

en	Work complete. No blocks to shoot
it	Lavoro Completato. Nessun Blocco da colpire

en	Scanning for Hardened Resin - {0} complete.
it	Scansione per la Resina Temprata - {0} Completo.

en	Clearing area - {0} complete.
it	Pulizzia dell'area - {0} completata.

en	Ablated {0} blocks
it	Blocchi Ablati {0}

en	Scan Size : {0}
it	Grandezza Scansione : {0}

en	Scanning for Ablated Resin - {0} complete
it	Scansione della Resina Ablata - {0} completato

en	Liquified {0} blocks
it	Blocchi liquefatti {0}

en	Press Q to Reset
it	Premi q per resettare

en	Please place facing a Conveyor!
it	Si prega di posizionarlo davanti a un Nastro Trasportatore!

en	Please place facing a Conveyor or Scrap Track!
it	per favore piazzalo davanti a un Nastro Trasportatore o un Binario!

en	Upgrade complete - {0} conveyors upgraded
it	Aggiornamento completato - {0} Nastri Trasportatori aggiornati

en	Upgrade complete - {0} track upgraded
it	Aggiornamento completato - {0} Binari aggiornti

en	Low Power!
it	Poca Energia!

en	Need Attached Hopper!
it	Serve Attaccare una Tramoggia!

en	Unable to locate conveyors to upgrade with!
it	Impossibile trovare i nastri trasportatori con cui aggiornare!

en	Unable to locate material to upgrade with!
it	Impossibile trovare il materiale per aggiornare!

en	Search Distance {0}m
it	Distanza Ricerca {0}m

en	Conversions {0}
it	Conversione {0}

en	Blocked! Please check and clear!
it	Bloccato! Per favore controlla e libera!

en	Build complete!
it	Costruzione completata!

en	Needs {0} more Power
it	Serve {0} di Energia

en	Looking for valid attached Storage Hopper!
it	Alla ricerca di una Tramogia attaccata valida!

en	Looking for Basic Conveyors...
it	Ricerca di un Nastro Trasportatore Base...

en	Looking for Conveyors...
it	Ricerca di un Nastro Trasporattore...

en	Looking for Transport Pipes...
it	Ricerca di un Tubo Trasportatore...

en	Looking for Minecart Tracks...
it	Ricerca di una Ferrovia da Miniera...

en	Build Distance is {0}
it	Distanza Costruita è {0}

en	Build Distance is {0} using:
it	Distanza costruita e usata {0}:

en	Basic Conveyors
it	Nastri Trasportatori Base

en	Transport Pipes
it	Tubi Trasportatori

en	Minecart Tracks
it	Ferrovia da Miniera

en	Time left: {0}s
it	Tempo rimasto: {0}s

en	Items Added : {0}. Items found {1}.
it	Oggetti Aggiunti : {0}. Oggetti trovati {1}.

en	SpiderBot Recharge and Docking Bay
it	Approdo e stazione di Ricarica dello SpiderBot

en	SpiderBot Power {0}/{1}
it	Energia SpiderBot {0}/{1}

en	Holding [{0}] ready for Spiderbot!
it	Tieni pronto [{0}] per lo SpiderBot!

en	Bay ready to receive items
it	Approdo pronto per ricevere l'oggetto

en	Bay offloading final item to SpiderBot before undock
it	Trasferisce gli oggetti dall'approdo allo SpyderBot prima di scanciarlo

en	SpiderBot is Docking
it	SpiderBot è in fase di Attracco

en	SpiderBot is Docked and awaiting resources!
it	SpiderBot è Attraccato e aspetta le risorse!

en	SpiderBot is Defending!
it	Lo SiderBot sta Difendendo!

en	Hint : Connect Hoppers with Charged Lithium Coils to power SpiderBot
it	Suggerimento : Collega una Tramogia con Bobbina di Litio Carica per ricaricare lo SpiderBot

en	ERROR! LET DJ KNOW THAT YOU HAVE A SPIDERBASE NOT IN THE ENTITYMANAGER!
it	ERRORE! LASCIA CHE DJ SAPPIA CHE TU HAI UNA SPYDERBASE FUORI DAL SISTEMA DI GESTIONE!

en	Internal Power: {0}/{1}
it	Energia Interna: {0}/{1}

en	Illegal placement!MK2 Solar Arrays must be placed on:
it	Posizionamento inregolare!La Stringa dei Pannelli Solari MK2 deve essere piazzata su:

en	MK4 Batteries
it	Batterie MK4

en	MK5 Batteries
it	Batterie MK5

en	Refineries
it	Raffinerie

en	Not collecting! Cannot see the sun!
it	Non sto generando! Non vedo il sole!

en	Collecting at rate of {0} power per second
it	Generazione di {0} energia al secondo

en	Not collecting! Sun is below horizon!
it	Non sto generando! Il sole è oltre l'orizzonte!

en	Collecting novalight at a reduced rate of {0} power per second
it	Generazione dalla luce stellare è ridotta a {0} energia al secondo

en	MK4 Power Storage
it	Accumulatore di Energia MK4

en	MK5 Power Storage
it	Accumulatore di energia MK5

en	Power In: {0} (Avg: {1})
it	Energia in Ingresso: {0} (Media: {1})

en	Power Out: {0} (Avg: {1})
it	Energia in Uscita: {0} (Media: {1})

en	Located {0} attached Power Consumers
it	Individuati {0} utilizzatori collegati

en	T4 Conduit
it	Condotto L4

en	Must be built upright!
it	Deve essere costruito in posizione verticale!

en	Collecting at rate of {0}%
it	Velocità di raccolta al {0}%

en	Current Rate is {0} PPS.
it	La velocità attuale è {0} E/s.

en	Organic Solar PanelCollecting Novalight at reduced rate of {0}%
it	Pannello Solare OrganicoRaccolta Novalight alla velocità ridotta di {0}%

en	Solar PanelNot collecting! Sun is below horizon!Sun rises in {0} minutes
it	Pannello SolareProduzione Ferma! Il sole è tramontato!Il sole sorgerà tra {0} min

en	Vat not formed after loading. Bug!
it	La Reazione non è avvenuta dopo il caricamento. questo è un errore!

en	Connected to Controller
it	Collegato al Controllore

en	Processing {0}
it	In Lavorazione {0}

en	Not connected to Controller
it	Non collegato al Controllore

en	Vat State: {0}
it	Stato Reattore: {0}

en	Controller State: {0}
it	Stato Controllore: {0}

en	Connected to {0} reactor vat
it	Collegato a {0} camera di reazione

en	Stored (Q): {0}x {1}
it	Stoccati (Q): {0}x {1}

en	Selected Recipe (E): {0} {1}
it	Ricetta Selezionata (E): {0} {1}

en	Processing {0}, {1} complete
it	Il Lavorazione {0}, {1} completato

en	Not connected to a reactor vat.Must be connected in order to operate.
it	Non collegato a una camera di reazione.Deve essere collegato per funzionare.

en	Tank: {0}, Operating {1}
it	Serbatoio: {0}, Operativo {1}

en	Link State: {0}
it	Stato di Collegamento: {0}

en	Fuel Level: {0}
it	Livello Carburante: {0}

en	Current Power/Second: {0}
it	Energia/Secondi Attuale: {0}

en	Not Collecting. (E) to Toggle
it	Raccolta Ferma. (E) per Attivare

en	(E) to Toggle
it	(E) per Attivare

en	MK1 Robot Arm + + Status: {0} {1}
it	Braccia Robot MK1 + +Stato: {0} {1}

en	Burn Time {0}s
it	Tempo di Combustione {0}s

en	Active {0}s of the last {1}s
it	Attivo {0}s degli ultimi {1}s

en	Efficency: {0}
it	Efficienza: {0}

en	PTG is starved of oxygen!PTG cannot function this deep!
it	GPT è affamato di ossigeno!GPT non può funzionare così in profondità!

en	ERROR - No centre?
it	ERRORE - Nessun centro?

en	Stack: 1 Crate
it	Pila: 1 Cassa

en	Stack: {0} Crates
it	Pila: {0} Casse

en	Total Storage: {0}
it	Stoccaggio Totale: {0}

en	Power Delta: {0}
it	Delta Energia: {0}

en	T to Store power
it	T per Immagazzinare energia

en	Q to Retrieve power
it	Q per Recuperare energia

en	Automated Zipper Merge(Patent Pending)
it	Combinatore Zipper Automatico(in Attesa di Brevetto)

en	Zipper Merge (Three'n'One edition!)(Patent Pending)
it	Combinatore Zipper ( versione tre a uno)(in Attesa di Brevetto)

en	Rapid Zipper Merge(Patent Pending)
it	Combinatore Zipper Rapido( in Attesa di Brevetto)

en	Bender Plant
it	Impianto di Piegatura

en	Pipe Extruder PlantConverts Bars into Tubes
it	Impianto di Estrusione TubiConverte le Barre in Tubi

en	Extruder PlantConverts Bars into Wires
it	Impianto di EstrusioneConverte le Barre in Fili

en	Bender PlantBends in sorts of Angles
it	Impianto di PiegaturaPiega in varie Angolature

en	Stamper PlantTakes Bars from a Conveyor, converts to Plates and then offloads to another Conveyor.
it	Impianto di StampaggioPrende le Barre da un Trasportatore, le converte in Piastre e le scarica in un altro Trasportatore.

en	Coiler PlantWires into Coils
it	Impianto di BobinaturaTrasforma i Fili in Bobine

en	PCB AssemblerConverts Coils into PCBs
it	Assemblatore di CSTrasforma le Bobbine in CS

en	Conveyor TurntableEvenly splits resources.
it	Trasportatore RotanteSuddivide equamente le risorse.

en	Basic ConveyorUpgrade as soon as you can!
it	Trasportatore BasePassa ai modelli più avanzati il più presto possibile!

en	Advanced Conveyor FilterSorting Items since 1291 A.D.
it	Filtro Trasportatore AvanzatoSmistamento Oggetti dal 1291 A.D.

en	Transport PipeRapid Armoured transportation.
it	Tubo di TrasportoTrasporto rapido e corazzato.

en	Conveyor Belt Filter
it	Filtro Nastro Trasportatore

en	Transport Pipe Filter
it	Filtro del Tubo Trasportatore

en	Motorised ConveyorUltra-fast Storage Hopper connector.
it	Trasportatore MotorizzatoConnettore Tramoggia di Stoccaggio Ultrarapido.

en	(R) and (Shift+R) to Rotate
it	(R) e (Shift+R) per Ruotare

en	Items transported: {0} at {1}/min
it	Oggetti trasportati: {0} a {1}/min

en	Conveyor Blocked!
it	Trasportatore Bloccato!

en	Transporting: {0}
it	Trasportando: {0}

en	(E) Set Filter to {0}
it	(E) Imposta Filtro su {0}

en	Shift (E) Set Filter to {0}
it	Shift (E) Imposta Filtro su {0}

en	Press E to smash the ice!
it	Premi E per rompere il ghiaccio!

en	WARNING - FROZEN!
it	ATTENZIONE - CONGELATO!

en	Filter set to everything EXCEPT: [{0}]
it	Filtro impostato su tutto TRANNE: [{0}]

en	Filter set to : [{0}]
it	Filtro impostato su : [{0}]

en	Press T to invert filter.
it	Premere T per invertire il filtro.

en	Select an item in your Hotbar to use as an Exemplar
it	Seleziona un oggetto nella tua barra da usare come modello

en	Press Q to set Output to {0}
it	Premi Q per impostare l'Uscita con {0}

en	Error, Conveyor filter can't deal with [{0}]
it	Errore, il Filtro Trasportatore non può di gestire [{0}]

en	WARNING - INFESTED! - See Handbook (H)
it	ATTENZIONE - INFESTATO! - Vedi sul Manuale (H)

en	ALL types
it	TUTTI i tipi

en	GARBAGE
it	SPAZZATURA

en	COMBUSTIBLE types
it	COMBUSTIBILE: Tipi

en	ORE
it	MINERALE

en	NOTHING
it	NIENTE

en	CRYSTALS
it	CRISTALLI

en	GEMS
it	GEMME

en	BIOMASS
it	BIOMASSA

en	BARS ONLY
it	SOLO BARRE

en	ORGANIC ITEMS
it	ELEMENTI ORGANICI

en	CRAFTED ITEMS
it	OGGETTI COSTRUITI

en	SMELTABLE
it	FONDIBILE

en	RESEARCHABLE
it	RICERCABILI

en	UNKNOWN
it	SCONOSCIUTI

en	Current Power: {0}
it	Energia Attuale: {0}

en	Power to fire
it	Energia bruciata

en	Success/Fail: {0}/{1}
it	Successo/Fallimento : {0}/{1}

en	Press (E) to open interface
it	Premere (E) per aprire l'interfaccia

en	No Location Marker installed
it	Nessun Indicatore di Posizione installato

en	Location Marker does not contain a marked location
it	Indicatore di Posizione non contiene una posizione contrassegnata

en	Target is {0}m away
it	Il Bersaglio è a {0} m

en	Stand on teleporter and press jump to activate
it	Posizionati sul teletrasporto e premi salta per attivarlo

en	T-Minus {0}
it	TConto alla rovescia: {0}

en	FlightTime: {0}
it	Tempo di Volo: {0}

en	Press Q to self destruct.
it	Premi Q per autodistruggerti.

en	USER ABORT
it	INTERRUZIONE DELL'UTENTE

en	Launch in progres...
it	Lancio in corso ...

en	Press Q to scan construction
it	Premere Q per controllare la costruzione

en	Fuel Efficiency: {0}
it	Efficienza Carburante: {0}

en	Engine Smoothness: {0}
it	Continuità del motore: {0}

en	Engine Power: {0}
it	Energia Motore: {0}

en	Rocket has {0} Parts and is {1}m tall
it	Il Razzo ha {0} parti ed è alto {1}m

en	Rocket weighs {0}t and has {1}kN thrust.
it	Peso del Razzo {0}t e ha una spinta di {1}kN.

en	Delta/V: {0}m/s

en	Dry mass {0}t, Fuel mass {1}t
it	Peso a secco {0}t, peso carburante {1}t

en	Rocket is launch-capable.
it	Il Razzo è pronto per il lancio.

en	NEEDS {0} THRUST!
it	SERVE {0} PROPULSIONE!

en	Press E to launch your rocket ship
it	Premi E per lanciare il tuo razzo

en	LP had no Entity?
it	LP senza Entità?

en	LightMode {0}
it	Modo Luce {0}

en	(E) to cycle LightMode
it	(E) Modo Luce ciclico

en	Attached is empty - active!
it	Attaccato è vuoto - attivo!

en	Attached is empty - inactive!
it	Attaccato è vuoto - inattivo!

en	Attached is not empty - inactive!
it	Attaccato non è vuoto - inattivo!

en	Attached is not empty - active!
it	Attacccato non è vuoto - attivo!

en	Looking for machine
it	Alla ricerca di machina

en	Error value of {0}
it	Valore di Errore: {0}

en	Basic Missile Turret
it	Torretta Lanciamissili Base

en	Dualshot Turret
it	Torretta a Doppio Colpo

en	Tri-shot Turret
it	Torretta a Triplo Colpo

en	Quad-launcher
it	Quad Launcher

en	No missiles loaded!
it	Nessun missile caricato!

en	Can't find Missiles in attached Hopper!
it	Non si trova il Missile nella Tramogia collegata!

en	{0} missiles loaded!
it	{0} missili caricati!

en	Next shot's damage is {0}
it	Il danno del prossimo colpo è {0}

en	Reloading for {0}s
it	Ricarica per {0}s

en	Searching for Large Targets...
it	Alla ricerca di un Grosso Bersagliio...

en	Aiming...
it	Puntamento...

en	Attacking ! [{0} HP left!]
it	Attacca ! [manca {0} HP !]

en	Client Delay: {0}
it	Ritardo Client: {0}

en	Turret
it	Torretta

en	Searching... (Considered {0} targets!)
it	In ricerca ... (Considerati {0} besagli!)

en	Shots: {0}. Kills: {1}. Damage: {2}
it	Colpi: {0}. Uccisioni: {1}. Danno: {2}

en	Press E to show turret range
it	Premi E per mostrare la portata della torretta

en	Track Straight
it	Binario Dritto

en	Track Corner
it	Binario Curvo

en	Track Slope
it	Binario Inclinato

en	Minecart Buffer
it	Respingente

en	Minecart Full Gate
it	Porta Carrello Pieno

en	Minecart Empty Gate
it	Porta Carrello Vuoto

en	Track One Way
it	Binario a Senso Unico

en	Scrap Track Straight

en	Scrap Track Corner

en	Scrap Track Slope

en	Scrap Track One Way

en	Please wait, processing...
it	Attendere, elaborazione in corso...

en	Please attach a Hopper
it	Si prega di collegare una Tramoggia

en	Please place a Minecart into the Hopper!
it	Si prega di collocare il carrello minerario nella tramoggia!

en	Cart here with {0} items, {1}s before leaving
it	Il carrello minerario è tornato con {0} oggetti, tra {1}s se ne andrà

en	Cannot find any hoppers!
it	Impossibile trovare una Tramoggia!

en	Unable to find resources in attached hoppers!
it	Impossibile trovare risorse nelle tramogge collegate!

en	Awaiting Cart
it	In attesa del Carrello

en	Holding {0}
it	Contiene {0}

en	Station empty
it	Stazione vuota

en	Station has dealt with {0} carts

en	All surface attacks neutralised.
it	Tutti gli attacchi in superficie sono stati neutralizzati.

en	CryoPlasm detected at {0}m!

en	Threat Scanner (Client)
it	Scanner Pericoli (Client)

en	Kills: {0}
it	Uccisioni: {0}

en	Attack: {0}
it	Attacco: {0}

en	Base Rating: {0}

en	Heavy Chance : 0%
it	Probabilità Pesanti: 0%

en	Heavies expected: {0} (approx)
it	Pesanti previsti: {0} (appross.)

en	Boss Chance : 0%
it	Probabilità Boss : 0%

en	Bosses expected: {0} (approx)
it	Boss Previsti: {0} (approssimativamente)

en	No threats detected...
it	Nessun pericolo rilevato...

en	Next Attack: {0}s
it	Prossimo Attacco: {0}s

en	Power: {0}%
it	Energia: {0}%

en	Base Rating approx {0}

en	(Agitator Threat {0}) + {1} mob bonus

en	Calmer reducing threat by {0}

en	Calmers offline due to OET charging!

en	Mobs: {0}, Heavies: {1}, Bosses: {2}
it	Nemici: {0}, Pesanti: {1}, Boss: {2}

en	Attack underway, {0} killed

en	Wave {0}/{1}
it	Ondata {0}/{1}

en	Next spawns in {0}

en	{0} left to spawn!

en	You've killed {0} mobs in {1} waves, and lost {2} times
it	Hai ucciso {0} nemici in {1} ondate e perso {2} volte

en	No threats detected...
it	Nessun pericolo rilevato...

en	ATTACK IMMINENT!
it	ATTACCO IMMINENTE!

en	Attack estimated in {0} minutes
it	Attacco stimato in {0} minuti

en	Last Attack. Kills: {0}, Power Used: {1}

en	Mob Spawner
it	Generatore Nemici

en	Type: {0}
it	Tipo: {0}

en	Press E to spawn a {0}
it	Premi E per generare un {0}

en	At Depth {0}m
it	A Profondità {0}m

en	Found {0} smeltable Ore.

en	Found {0} coal.
it	Trovato {0} carbone.

en	Found {0} crystals.
it	Trovato {0} cristalli.

en	Found {0} non-ore Blocks.

en	Quarry
it	Cava

en	Quarry is unable to draw sufficient O2 for cooling!

en	Please move the Quarry close to the surface.

en	Thank you!
it	Grazie!

en	Quarry cannot locate Input Hopper

en	This should contain Red and White Chevrons

en	Quarry cannot locate Health and Safety Resources!

en	Quarry needs more Red and White Chevrons

en	Place these in an attached Storage Hopper

en	Quarry currently constructing Edge Warning

en	SAFETY FIRST!
it	LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO!

en	Quarry cannot find Output Hopper

en	All output hoppers full or locked!

en	Press E to confirm Quarry position

en	Power Low ({0} needed to dig, {1} available)

en	Found {0} in {1} ore blocks

en	Work Ratio {0}
it	Rateo di Lavoro {0}

en	Total Idle Time: {0}

en	(E to reset)
it	(E per ripristinare)

en	State: {0}
it	Stato: {0}

en	Forward Connected

en	Backward Connected

en	Fully Connected
it	Completamente Connesso

en	Timer: {0}

en	You have an old and bugged machine in your world. I recommend you macerate this one, then make a brand new one, with my apologies - DjArcas

en	Desires {0}PPS. Current PPS: {1}

en	{0} {1} ({2}s left)
it	{0} {1} ({2}s rimasti)

en	No valid Hoppers found (Locked or Full?). All attached conveyors missing or blocked!

en	Crafting: {0}s
it	Costruzione: {0}s

en	Place resources in attached Hoppers.
it	Colloca le risorse nelle Tramogge collegate.

en	{0} more power needed!

en	Combines 6xPlates and 2xPCBs into Research Pods

en	Basic Pods need Copper Plates and Basic PCBs

en	Simplified Pods need Tin Plates and Primary PCBs

en	Intermediate Pods need Iron Plates and Hardened PCBs

en	Complex Pods need Lithium Plates and Charged PCBs

en	Advanced Pods need Gold Plates and Conductive PCBs

en	XL Pods need Nickel Plates and Fortified PCBs

en	Ultimate Pods need Titanium Plates and Lightweight PCBs

en	Orbital Power Transmitter
it	Trasmettitore Energetico Orbitale

en	{0} charged

en	Charge Rate {0}/sec.
it	Rateo di Carica {0}/sec.

en	Press (E) to interact
it	Premi (E) per interagire

en	Power available : LOW. Supply more power for faster research.
it	Energia disponibile: BASSA. Fornisci più energia per una ricerca più rapida.

en	Power available : MEDIUM. Research not at optimal speeds.
it	Energia disponibile: MEDIA. Ricerca a velocità non ottimale.

en	Power available : OPTIMAL. Research at full speed. More power may give a small boost.
it	Energia disponibile: OTTIMALE. Ricerca alla massima velocità. Maggiore potenza potrebbe fornire una maggiore spinta.

en	Mode: {0}
it	Modalità: {0}

en	Project: {0}
it	Progetto: {0}

en	Progress: {0}
it	Progresso: {0}

en	Current Item: {0}
it	Oggetto Attuale: {0}

en	Decomposition Progress: {0}
it	Progresso Decomposizione: {0}

en	Banked Research Points: {0}

en	Unlinked multiblock

en	Placing and verifying pipes.

en	Pipe drill stuck on hard obstacle. Please remove.

en	Can't locate pipes in adjacent Storage Hopper!

en	Optimal temperature differential reached!
it	Temperatura differrenziale ottimale raggiunta!

en	Power per second: {0}
it	Energia per secondo: {0}

en	Selected recipe: {0}
it	Ricetta selezionata: {0}

en	Output full, can't continue

en	Currently crafting {0}
it	Attualmente in Costruzione {0}

en	Tutorial active!
it	Tutorial attivo!

en	Press E to open the CPH then click Add Resources!

en	Coal Burn Efficiency: {0}

en	Press E to configure
it	Premi E per configurare

en	{0}% damaged
it	Danneggiamento: {0}%

en	Defensive Missiles Fired: {0}
it	Missili Difensivi Lanciati: {0}

en	Time of Day: {0} ({1})

en	Research StationProcess scans and research new technologies.Power: {0}/{1}Press E to open

en	Research StationPress E to close

en	Fusion Power Monitor

en	Core status:

en	Fuel: {0}

en	Generating: {0:N0} PPS

en	Cooldown period: {0:N1}s

en	Required Charge level for ignition: {0:N0}

en	(E) to add Fuel

en	(T) to Ignite

en	Core diameter: {0} (T)

en	Pylon size: {0}

en	Offset: {0} (Q - E)

en	ServoMotor

en	Accurate, fast, low Torque Motor

en	Minimal torque.

en	Accurate and fast motor. Difficult to make by hand, easier to automate.

en	Everything EXEPT

en	Filter set to

en	Servomotor Maker

en	Turns 3 Wires into 1 Servo Motor.

en	Much more efficient than doing it by hand!

en	A machine that supports autocrafting of Copper Wires into Servo Motors.

en	SUPER H.E.I.S.T.

en	Like the H.E.I.S.T. only 16 times faster. This item requires the Dapper DLC to work

en	No time for lazy!

en	Automatically removes items from adjacent Storage Hoppers and transmits it to player within 5 metres - SUPER FAST! Requires Dapper DLC.

en	Attack Scanner

en	Place somewhere obvious!

en	Subtle is no good. Subtle is dead!

en	Allows a REALLY OBVIOUS way of reminding yourself how long before an attack.

en	Super Heist!

en	Room-based CryoCloner

en	Basic Robotic Sorter

en	Allows simple bus setups.

en	Automatically moves a specified item between conveyors.

en	Use this for a straightforward Bussing system.

en	Upgraded Robotic Sorter

en	Allows faster bus setups.

en	Automatically moves a specified item between conveyors.

en	Use this for a straightforward Bussing system.

en	Bulk Robotic Sorter

en	Allows for the fastest bus setups.

en	Automatically moves a specified item between conveyors.

en	Use this for the fastest Bussing system.

en	Intermediate Robotic Sorter

en	Allows fast bus setups.

en	Automatically moves a specified item between conveyors.

en	Use this for a straightforward Bussing system.

en	(or drag from (I)nventory)

en	ARTHER now charging {0}

en	Ray Gun V1

en	V1 Ray Guns

en	This will allow you to gently scratch the local life forms, but may be useful to clear weak, defenseless creatures. Press V to select.

en	Suit Item! You only need 1!

en	Upgraded Crystal Scanner

en	Upgraded Crystal Scanners

en	This will let you see the closest Crystal when Pinging. Press M to select.

en	Suit Item! You only need 1!

en	Advanced Crystal Scanner

en	Advanced Crystal Scanners

en	This will let you see ALL Crystals when Pinging! Press M to select.

en	Suit Item! You only need 1!

en	Mandragora Seed

en	Mandragora Seeds

en	ConstructoBot Coppator Arms

en	ConstructoBot Herb Arm

en	ConstructoBot Herb Arms

en	Room Air Scrubber

en	DON'T BOTHER BUILDING THIS YET!

en	Future machine - use this to improve the Clean rating of your room, required to hit Clean Room designation.

en	DON'T BOTHER BUILDING THIS YET!

en	ConstructoBot Herb Arm Assembler

en	Crafts ConstructoBot Herb Arms.

en	Assembles ConstructoBot Herb Arms.

en	Arms that deal with Plants.

en	Cloning Vat

en	Not relevant.

en	Place on a room to make dying more convenient.

en	Build in a 1x3x1 layout, using 3 in total.

en	SpiderCor

en	Collects nearby outdoor unharvested Plants and returns them.Needs attached storage hopper.

en	Automatically collects marked loot from FALCOR Beacons mounted on SpiderBot. Requires attached Storage Hopper.

en	Ideal for Wasp drops!

en	ConstructoBot Crate

en	A Logistics-compatible Robot in a crate!

en	S.A.R.A.H Dock

en	Place to give acces to the Storage And Retrieval Automated Hauler

en	Cloning Bay

en	Place in a room, give it power, and dying becomes less annoying.

en	Room Heater

en	Used in the Cold Cavern to reduce suit power usage.

en	Place in a Room to offset the Cold

en	Examine the Room Controller for your Room's current rating.

en	Room Cooler

en	Used in the Magma Cavern to reduce suit power usage.

en	Place in a Room to offset the Heat

en	Examine the Room Controller for your Room's current rating.

en	Room Vaporator

en	Use to increase the rate of Plant growth inside your rooms.

en	Place in a Room to increase the growth rate of Plants

en	Examine the Room Controller for your Room's current rating.

en	Imbues Lithium Coils with Energy. Feed into the SpiderBot Upgrade and Recharge Dock via a Storage Hopper.

en	SpiderBot needs energy to defend your base with.

en	Composites Coal Ore and High Energy Composite Fuel into High Octane Fuel. Build in a 3x3x3 layout.

en	Use to bore out straight tunnels

en	Scanning for items...

en	Falcor en-route!

en	No free FALCOR to collect!

en	Beacons require power to digiport items!

en	Beacons require skyclearance; please clear above the beacon!

en	Mounted on top of Storage Hopper; only Logistics FALCORs can service

en	FALCOR

en	Calculating route to Target.

en	Travelling to Target.

en	Dropping off item.

en	Collecting item.

en	No hoppers found. FALCOR cannot offload

en	All hoppers locked or full! FALCOR cannot offload

en	Press (T) to transfer [{0}]

en	Connected to host {0}

en	Survival mode server

en	Creative mode server

en	Dedicated server

en	Locally-hosted server

en	Server Uptime : {0}

en	MUST BE BUILT INSIDE A ROOM

en	Plant planted!

en	{0} grown

en	No plant detected

en	Planted!

en	Warning CryoPlasma detected at {0}m!

en	Surface Map StatusComplete

en	Surface Map StatusScanning...

en	Build a room!

en	Scanning for Room Extents...

en	Cannot locate 4 walls!

en	Cannot locate ceiling!

en	Room controller works best on the floor!

en	Ceiling too low! Is controller under something?

en	Verifying Room Requirements...

en	Located air block in wall? (Look for red error block!)

en	Rooms do not support transparent blocks! (Look for red error block!)

en	Rooms cannot have machines as walls! (Look for red error block!)

en	Inner Airlock unable to locate matching valid Outer airlock? (Look for red error block!)

en	Error: {0}

en	Room Working...

en	{0} machines inside the room!

en	Room Volume {0}m³ with {1} Fans and {2} Filters

en	Clean Rating: {0}

en	Bio-Filter Rating: {0}

en	Heat Rating: {0}

en	Cold Rating: {0}

en	Greenhouse Rating: {0}

en	No room classification found

en	Error. GeoThermal is too far from the CCCCC and cannot communicate. Maximum transmission range is 320 metres

en	AirLock

en	Airlock needs a matching pair with a gap of 3 metres in front or behind it

en	Airlock without an Room Controller owner will just open if you go near it.

en	THIS DOOR CONFERS NO PERFORMANCE BENEFIT

en	Airlock linked to RoomID {0}

en	Player Room ID {0}

en	Player AirLock ID {0}

en	Unloading {0}

en	Power Transmitted : {0} over {1}s ({2} PPS)

en	Laser has impacted wall - please re-align!

en	Laser has found nothing - please re-align!

en	Laser searching for Power Interface Consumer ({0}/{1})

en	Press E to put materials into the smelter!Or place a Hopper next to it.

en	Need more {0}!Press E to put MORE materials into the smelter!{1} ore ready for smelting!

en	Smelter heating: {0}/{1}°C

en	{0} raw {1} ready for smelting!

en	Smelting {0}. {1}% complete{2} more ore ready for smelting!

en	Power {0}% ({1}PPS)

en	Press (Q) to retrieve materials

en	Smelter is starved of oxygen!Smelter cannot function this deep!

en	Efficiency: {0} - (Q to Reset)

en	Laser Power Transmitter MK1

en	Laser Power Transmitter MK2

en	Laser Power Transmitter MK3

en	Scanning for Targets - {0} complete.

en	Destroyed {0} Blocks!

en	Shots: {0}, Kills {1}

en	(E) to have ARTHER mount!

en	Transporting everything EXCEPT {0}

en	{0} servers online

en	Version Mismatch: {0} should have been {1}

en	Server full: {0} maximum

en	Banned

en	Not Whitelisted

en	Connected to [{0}] at dist of {1}m

en	Discharging at {0}m

en	Rotating to new Direction

en	Searching for Cryo

en	Charging up system

en	Getting Ready to Fire

en	Cooling down Barrels

en	Total of {0} items needed

en	No resources in attached Hopper?

en	Attempting to drop {0} into hopper!

en	Crafted {0}

en	Cannot locate {0}x {1}

en	{0}x {1} needed

en	Found {0} of {1} items.

en	You're only allowed one CCCCC!

en	DISCONNECTED

en	Press (T) to Sort [{0}]

en	Not collecting

en	Collecting {0}

en	Spawn set!

en	{0} Power.

en	Cool. Geddit?

en	Need Carry Arms!

en	Need Herb Arms!

en	NONE

en	Req.{0}

en	Clearing!

en	Kill!

en	Boom!

en	Reloading!

en	CPH Initialising...

en	Crafting

en	Emergency Orange Light

en	Emergency Red Light

en	Emergency Strobe Light

en	Uhm... run?

en	BOSS RUSH x {0}

en	Happy Feet!

en	BUILD {0} ROBOTS!

en	Let it go...

en	The floor is now lava...

en	It's coarse and rough and irritating and it gets everywhere.

en	...if you're brave enough..

en	...don't lick it.

en	I hope you have a V2 build gun...

en	Critical Failure!

en	Epic Fail!

en	Unlucky!

en	No strong feelings one way or the other!

en	Lucky!

en	Great Success!

en	A winner is you!

en	Natural 20!

en	Perfection!

en	Chevron Radiation

en	Caution, Radiation Ahead!

en	Caution, Radiation Ahead!

en	Caution, Radiation Ahead!

en	Chevron First Aid

en	First AidKit nearby (hopefully)

en	First AidKit nearby (hopefully)

en	First AidKit nearby (hopefully)

en	Chevron Aisle Marking

en	Storage Area Closeby, Hart Hats required

en	Storage Area Closeby, Hart Hats required

en	Storage Area Closeby, Hart Hats required

en	Chevron Traffic

en	Beware of Cargohauling Equiptment

en	Beware of Cargohauling Equiptment

en	Beware of Cargohauling Equiptment

en	Chevron Defective Machinery

en	Caution, Defective Machine, handle with Care

en	Caution, Defective Machine, handle with Care

en	Caution, Defective Machine, handle with Care

en	Directional Storage Hopper

en	Error, cannot offload to MultiBlock machines!

en	Identical to a normal Storage Hopper, but can only output in one direction. Use R to rotate.

en	Stores up to 100 resources and transfers quickly. Use to automate other machines. Only outputs in one direction.

en	Use for compact setups!

en	Primary Upgrade Module Maker

en	Makes Primary Upgrade Modules

en	Makes Primary Upgrade Modules

en	Makes Primary Upgrade Modules

en	Primary Upgrade Module

en	Primary Upgrade Modules

en	Secondary Upgrade Module Maker

en	Makes Secondary Upgrade Modules

en	Makes Secondary Upgrade Modules

en	Makes Secondary Upgrade Modules

en	Secondary Upgrade Module

en	Secondary Upgrade Modules

en	Alloyed Upgrade Module Maker

en	Makes Alloyed Upgrade Modules

en	Makes Alloyed Upgrade Modules

en	Makes Alloyed Upgrade Modules

en	Alloyed Upgrade Module

en	Alloyed Upgrade Modules

en	Ultimate Upgrade Module Maker

en	Makes Ultimate Upgrade Modules

en	Makes Ultimate Upgrade Modules

en	Makes Ultimate Upgrade Modules

en	Ultimate Upgrade Module

en	Ultimate Upgrade Modules

en	Not used

en	Not used

en	Not used

en	Not used

en	Freight Cart Station

en	Supplies freight carts with designated resources as demanded by other freight stations.

en	Supplies freight network with designated resources from hoppers or mass storage.

en	Intelligent resource distribution.

en	Freight System Monitor

en	Panel for accessing information about your freight networks.

en	Displays useful information about your freight system.

en	See all the items!

en	Freight Cart Depot

en	Lanches and recalls freight carts as needed to serve freight cart stations.

en	Used to place Freight Carts onto Tracks from an attached Storage Hopper.

en	Only launches carts to stations that need them.

en	Tour Cart Station

en	Station for deploying tour carts to travel to distant locations.

en	Travel between stations automatically by rail.

en	Uses tour carts from your inventory or an accessible hopper.

en	Track Junction

en	Allows Freight Carts to travel multiple directions.

en	A track piece that allows carts to travel multiple directions.

en	Travel the world!

en	Scrap Track Junction

en	Allows Freight Carts to travel multiple directions at low speeds.

en	A track piece that allows carts to travel multiple directions at low speeds.

en	Travel the World!

en	Scrap Track Straight

en	Allows freight carts to travel in a straight line at low speeds.

en	A simple, low speed straight track piece for freight carts.

en	Scrap Track Corner

en	Allows freight carts to travel around corners at low speeds.

en	A simple, low speed corner track piece for freight carts.

en	Scrap Track Slope

en	Allows freight carts to travel up and down slopes at low speeds.

en	A simple, low speed inclined track piece for freight carts.

en	Scrap One Way Track

en	Directs Freight Carts in one direction at low speeds.

en	A directional, low speed straight track piece for freight carts.

en	Prevent collisions by directing cart traffic.

en	One Way Track

en	Directs Freight Carts in one direction

en	A directional straight track piece.

en	Prevent collisions by directing cart traffic.

en	Scrap Freight Cart

en	Scrap Freight Carts

en	Low-speed cart with 5 capacity, designed for transporting all items.

en	Gets items where they're needed... slowly

en	Scrap Ore Freighter

en	Scrap Ore Freighters

en	Low-speed cart with capacity for 25 ore

en	Gets items where they're needed... slowly

en	Basic Ore Freighter

en	Basic Ore Freighters

en	Freight cart with 125 Ore Capacity.

en	Can only carry one kind of ore at once.

en	Fast Ore Freighter

en	Fast Ore Freighters

en	Fast Freight cart with 125 Ore Capacity.

en	Can only carry one kind of ore at once.

en	Large Ore Freighter

en	Large Ore Freighters

en	Freight cart with 250 Ore Capacity.

en	Can only carry one kind of ore at once.

en	Bulk Ore Freighter

en	Bulk Ore Freighters

en	Fast Freight cart with 250 Ore Capacity.

en	Can only carry one kind of ore at once.

en	Basic Tour Cart

en	Basic Tour Carts

en	Travel by way of Tour Cart Stations.

en	Functions only with Tour Cart Stations.

en	ERROR: No valid track connection found!

en	No filled hoppers found

en	No valid deposit hoppers

en	No valid return path to this depot

en	No valid outgoing track connection

en	All station cart assignments are satisfied

en	1 station requires carts

en	{0} stations require carts

en	Cart found does not meet station requirements

en	No suitable cart found for station {0}

en	Station Accepts {0}

en	Depot is currently blocked

en	Illegal placement! Carts cannot drive up walls!

en	No work for station {0}

en	Freight Cart Station ({0})

en	Freight Cart Station (ID: {0})

en	NO NETWORK

en	Press E to configure this station

en	This station is fully stocked!

en	Top requests for this station:

en	This station has nothing to offer!

en	Top offers from this station:

en	Press (T) to transfer [{0}]

en	Freight Cart Station {0} could not deposit item into storage. Storage is full.

en	Any

en	T2/T3+

en	T4 only

en	Ore Freighters Only

en	T2/T3+ Ore Freighters

en	T4 Ore Freighters

en	No Ore Freighters

en	No Scrap Carts

en	Station cannot find hopper or mass storage

en	No where to offload excess {0}!

en	Traveling to {0}

en	Returning to depot

en	Ore Freighter Idling

en	Cannot find a depot to park

en	Offloading excess freight

en	Station {0} is full

en	Cannot route to station {0}

en	Press E to access Freight System Status

en	Location: {0}

en	Press E to access the list of destinations

en	Press E to set this location's name

en	{0} Tour Carts available

en	Track Network ID: {0}

en	No demand for offered {0}

en	No source for requested {0}

en	Track Junction (ID: {0})

en	{0} valid track connections

en	Track lengths: {0}

en	Press Q to reset the junction

en	No valid track connections detected

en	Locations: {0}

en	Set Name

en	Enter Station Name

en	Select Tour Cart Destination

en	Change Name

en	Add Additional Tour Cart Stations

en	to Track Network

en	Connect Tour Cart Station to

en	a Freight Track Network

en	Set Network

en	Enter Network ID

en	Set Mass Storage Name

en	Enter Storage Name

en	Name

en	Network

en	No Storage

en	Name Storage

en	Set Freight

en	Cart Assignment

en	Add Cart

en	Remove Cart

en	Active / Requested

en	Wait for {0}

en	Load Orders

en	Cart Filter

en	Register Freight

en	Done

en	Add New Freight

en	Target Stock:

en	Decrease Stock

en	Increase Stock

en	Help

en	Waiting for server...

en	Servicing freight for:

en	Item to Stock

en	Or select existing

en	Freight Config Help

en	Close

en	This example shows a simple manufacturing station for tin goods. Tin bars are supplied and tin plates and lightweight machine housings are shipped out.

en	Target inventory is set to 200 for tin bars to have carts bring enough to the station to keep plenty on hand for crafting into higher tier components.

en	Tin plates are stocked at a lesser quantity as some are needed available to convert to housings.

en	Lightweight machine housings target of 0 allows carts to take all of them for distribution to other stations as none are required on hand for further processing.

en	Handbook

en	See the handbook for additional details.

en	Connect to freight provider

en	Connect Station to Mass Storage

en	Last Network

en	All Inventory

en	Select Network

en	Transport Grid

en	View Inventory

en	Next Network

en	Viewing status of freight network:

en	Surplus

en	Deficit

en	In Transit

en	Inventory

en	No freight networks found...

en	Network Status

en	No transport grid found...

en	(Click to expand)

en	ID: {0} {1} Locations

en	Carts: {0} / {1}

en	Name - Network ID {0} cart en route

en	Name - Network ID {0} carts en route

en	Inventory: {0} / {1}

en	Estimated arrival in {0} seconds

en	Loading at station '{0}'

en	Unloading at station '{0}'

en	Travelling to station '{0}'

en	Idling at '{0}'

en	Awaiting clear path to '{0}'

en	Inventory is empty

en	Order by Count

en	Order by Name

en	Last Storage

en	Next Storage

en	Viewing inventory of mass storage:

en	Freight status help {0} / {1}

en	Next Page

en	Last Page

en	Surplus is the sum of the excess items in storage above the stations' target inventory. It indicates how much is available for carts to collect for delivery.

en	Deficit is the sum required to safisfy all stations' inventory targets. It indicates how much must be delivered to satisfy all stations.

en	Inventory is the sum of the item that is found across all storage containers that is associated with this freight network.

en	In transit quantity is the sum of the item that carts are currently carrying for delivery. Carts never collect more than is required to satisfy the deficit.

en	This example shows healthy status for a particular item on the freight network.

en	The deficit implies the item is needed but a healthy surplus will more than cover for the total demand.

en	Current quantity in transit shows that several carts are at work to meet the demand.

en	Surplus and deficit are color coded to provide the relative health of the system at a glance.

en	A low surplus may lead to a hold in deliveries due to a supply shortage as the deficit (demand) exceeds available plates.

en	The inventory is fairly healthy so it may be possible to decrese the supply storage's target inventory to inject extra in an emergency.

en	If the surplus remains low it may be time to increase production.

en	Stations appear to both offer and request goods on this network but no goods are in transit. Why might this be?

en	Carts must be assigned to stations for depots to send carts to work. Carts in the depots must also satisfy any filter for the cart assignment.

en	Depots will indicate what is required to send another cart or whether station needs are all satisfied.

en	If carts are assigned they will indicate with a red flashing light if they cannot find a path to their target.

en	Carts will only collect as much as the current deficit to avoid having excess that is not needed.

en	This can slow transfer of items between stations as additional carts will not be able to collect any more items.

en	Increasing a station's target inventory will increase the deficit and the maximum number of items that can be trasnferred at once.

en	A larger target inventory at the destination also provides a bigger buffer to allow time for carts to make further deliveries.

en	CryoInferno

en	Searching for CryoInferno...

en	Build a CryoInferno!

en	Out of Magma!

en	Can't see Spawner!

en	Burning CryoSpawner!

en	No CryoSpawner in range.

en	Please Purchase the Adventures Pack to continue!

en	Build the Orbital Railgun!

en	Orbital Railgun

en	Kill all CryoSpawners and Surface Mobs!

en	Verifying Clearance

en	Looking for Tube Resources!

en	Building Tube.

en	Waiting for Charge...

en	Waiting for Mass...

en	Firing!

en	Looking to offload!

en	Ready for firing.

en	Eliminate all the Cryo-Spawners.

en	Build Orbital Railgun to launch GPS satellite.

en	Buy The Adventures Pack to continue!

en	Choose an experiment!

en	Press H for Help.

en	GPS : Offline.

en	Basic Conveyor(Clockwise)

en	The same as Basic Conveyors, only prettier.

en	Convert a Straight Basic Conveyor into a Corner Conveyor.

en	Vulnerable to extreme cold!

en	Basic Conveyor(CounterClockwise)

en	The same as Basic Conveyors, only prettier.

en	Convert a Straight Basic Conveyor into a Corner Conveyor.

en	Vulnerable to extreme cold!

en	Conveyor(Clockwise)

en	The same as Basic Conveyors, only prettier.

en	Convert a Straight Conveyor into a Corner Conveyor.

en	Vulnerable to extreme cold!

en	Conveyor(CounterClockwise)

en	The same as Basic Conveyors, only prettier.

en	Convert a Straight Conveyor into a Corner Conveyor.

en	Vulnerable to extreme cold!

en	Chevron Danger

en	Use this to mark off dangerous areas.

en	Caution : Uses up 1 Constructionpaste!

en	Rainbow Anti-Grav Lift

en	And UP you GO!

en	Slow and efficient vertical transport. Stand in it and press Space.

en	Requires the Dapper DLC pack!

en	Techno Anti-Grav Lift

en	And UP you GO!

en	Slow and efficient vertical transport. Stand in it and press Space.

en	Requires the Frozen Factory DLC pack!

en	Predator Anti-Grav Lift

en	And UP you GO!

en	Slow and efficient vertical transport. Stand in it and press Space.

en	Requires the Adventures DLC pack!

en	Basic Conveyor Crafter

en	Turns 1 Copper Bar into 15 Basic Conveyors.

en	Conveyor-based machine for automatically converting Bars into plates. Does not require external power.

en	A useful start when automating

en	Conveyor Crafter

en	Upcrafts Basic Conveyors into faster Conveyors using Tin Plates and Copper Wire.

en	Conveyor-based machine for automatically upcrafting Basic Conveyors into faster Conveyors Belts. This is best configured with 3x hoppers for input, and 1x Conveyor belt for the output.

en	Automated Crafting is more efficient than hand-crafting.

en	ScrapTrack Crafter

en	Builds cheap but slow ScrapTrack.

en	Crafts Straight ScrapTracks

en	Minecart Track Crafter

en	Upcrafts ScrapTrack Rails into into faster Minecart Track Trails.

en	Upcrafts Straight Minecart Tracks from older ScrapTracks.

en	Gold Foil

en	Flattened Piece of Gold Wire

en	Flattened Piece of Gold Wire

en	Flattened Piece of Gold Wire

en	Gold Foil Crafter

en	Turns 5 Gold Wire into 1 Gold Foil.

en	A machine that supports autocrafting of Gold Wire into useful Gold Foil.

en	Don't think about it too much.

en	Titanium Housing Crafter

en	Turns 6 plates into 1 Housing.

en	A machine that supports autocrafting of Titanium Plates into Titanium Machine Housings.

en	Much more efficient than doing it by hand!

en	Suit Beacon

en	Marks the Location of your Death

en	Very obvious when dropped. Designed for Boy Scouts in Clumsy Mode.

en	#AlwaysBePrepared

en	Bulk Gas Freighter

en	Small Gas Storage on Wheels

en	Fast Freight cart with 500 Gas Capacity.

en	Can only carry one kind of gas at once.

en	Precision Alloy Machine Block Assembler

en	Uses an alternate method of creating Alloyed Machine Blocks, more useful for certain base setups.

en	Crafts Alloyed Blocks from T2 crafting Materials.

en	These are used extensively, and it is highly recommended you automate these!

en	Left-Ctrl - Super-Building

en	Your BuildGun allows you to create straight runs of machines. This technique will make connecting your base up via Conveyor Belts much easier.Super-Building a Conveyor touching an existing Conveyor will 'copy' its forward direction.Revisit the Video Tutorial on SuperBuild if you get stuck!

en	SuperBuild at least {0} more blocks.

en	Basic Manufacturing Plants allow automated crafting to complete a manufacturing line.

en	Does not support manual crafting.